목표

종속 포털을 사용하면 WAP 네트워크에 연결된 클라이언트를 차단할 수 있습니다.클라이언트는 일반적으로 인터넷을 사용할 수 있도록 허용되기 전에 인증을 위해 특수 웹 페이지를 봅니다.종속 포털 확인은 게스트 및 인증된 사용자 모두를 위한 것입니다.종속 포털은 웹 브라우저를 사용하고 이를 인증 디바이스로 변환합니다.종속 포털은 많은 Wi-Fi 핫스팟에서 사용자에게 인터넷 액세스를 요구하는 데 특히 사용됩니다.종속 포털 인스턴스는 WAP 네트워크에서 클라이언트를 인증하는 데 사용되는 정의된 컨피그레이션 집합입니다.이러한 인스턴스는 VAP(가상 액세스 포인트)와 연결되어야 합니다. 사용자가 연결된 가상 액세스 포인트에 액세스하려고 할 때 다른 인스턴스(최대 2개)를 다르게 응답하도록 구성할 수 있습니다.VAP는 이더넷 VLAN과 동일한 무선 기능을 제공하는 여러 브로드캐스트 도메인에 분할된 무선 LAN입니다.따라서 하나의 물리적 WAP 디바이스에서 여러 액세스 포인트를 시뮬레이션할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP321 액세스 포인트에서 CP(Captive Portal) 인스턴스를 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

종속 포털 인스턴스 연결

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Captive Portal(종속 포털) > Instance Association(인스턴스 연결)을 선택합니다.인스턴스 연결 페이지가 열립니다.

다음은 인스턴스 연결에서 사용할 수 있는 필드입니다.

· 네트워크 인터페이스 — VAP는 여러 브로드캐스트 도메인에 분할된 무선 LAN입니다.이 필드는 분할된 도메인을 표시합니다.각 세그먼트는 서로 다른 가상 액세스 포인트로 간주됩니다.

· 인스턴스 이름 — 네트워크 인터페이스에 대해 선택된 인스턴스를 표시합니다.

2단계. Instance Name(인스턴스 이름) 드롭다운 목록에서 연결할 각 VAP의 인스턴스를 선택합니다.인스턴스 구성은 유효하며 해당 네트워크 인터페이스에 있는 사용자에게만 적용됩니다.

3단계. [저장]을 눌러 [인스턴스 연결] 페이지에서 변경한 내용을 저장합니다.