목표

WGB(WorkGroup Bridge)는 무선 네트워크를 더 큰 유선 이더넷 네트워크에 연결합니다.작업 그룹 브리지는 무선 LAN에서 무선 클라이언트 역할을 한 다음 유선 네트워크에 연결합니다.이 페이지에 제공된 정보는 네트워크 문제를 해결하고 클라이언트가 AP에서 연결한 인터페이스 및 클라이언트가 DHCP에서 받은 VLAN과 같은 정보를 수집하는 데 유용합니다.또한 WorkGroup Bridge의 스테이션 간 트래픽에 대한 패킷 및 바이트 수를 표시합니다.이 문서에서는 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트에서 WorkGroup Bridge Transmit/Receive의 통계를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

WorkGroup Bridge Transmit/Receive 통계 보기

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > WorkGroup Bridge Transmit/Receive를 선택합니다.WorkGroup Bridge Transmit/Receive 페이지가 열립니다.

트래픽 통계 테이블에는 다음 필드가 포함됩니다.

· 네트워크 인터페이스 — AP의 LAN 인터페이스 및 VAP(Virtual Access Point) 인터페이스를 표시합니다.

· Status and Statistics(상태 및 통계) - 특정 인터페이스가 작동 또는 작동 중지되었는지 여부를 나타냅니다.

· VLAN ID — VAP가 속한 VLAN ID를 나타냅니다.서로 다른 VLAN ID를 사용하여 동일한 AP에 여러 네트워크를 생성합니다.

· 이름(SSID) — VAP를 고유하게 식별하는 영숫자 키를 표시합니다.

전송/수신 테이블에는 다음 필드가 포함됩니다.

· 네트워크 인터페이스 — AP의 LAN 인터페이스 및 VAP(Virtual Access Point) 인터페이스를 표시합니다.

· Total Packets — WorkGroup Bridge의 클라이언트와 해당 인터페이스의 무선 네트워크 간에 연결된 총 패킷을 표시합니다.

· 총 바이트 수 — WorkGroup Bridge의 클라이언트와 해당 인터페이스의 무선 네트워크 간에 브리지된 총 바이트를 표시합니다.

2단계(선택 사항) 최신 통계를 보려면 Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.