목표

WPA(Wi-Fi Protected Access)는 무선 네트워크에 사용되는 보안 프로토콜 중 하나입니다.WEP(Wired Equivalent Privacy) 보안 프로토콜과 비교할 때 WPA는 인증 및 암호화 기능을 개선했습니다.WPA가 AP에 구성된 경우 클라이언트를 안전하게 인증하도록 WPA PSK(Pre-Shared Key)가 선택됩니다.WPA-PSK 복잡성이 활성화된 경우 인증 프로세스에 사용되는 키에 대한 복잡성 요구 사항을 구성할 수 있습니다.더 복잡한 키는 보안을 강화합니다.

이 문서에서는 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트에서 WPA-PSK 복잡성을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

WPA-PSK 복잡성 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 보안 > WPA-PSK Complexity(WPA-PSK 복잡성)를 선택합니다.WPA-PSK 복잡성 페이지가 열립니다.

2단계. AP가 새 WPA-PSK 키를 검사하여 복잡성을 확인하도록 하려면 WPA-PSK Complexity(WPA-PSK 복잡성) 필드 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

3단계. WPA-PSK 최소 문자 클래스 드롭다운 목록에서 키 문자열에 나타나야 하는 최소 문자 클래스 수를 선택합니다.가능한 4가지 문자 클래스는 대문자, 소문자, 숫자 및 표준 키보드에서 사용할 수 있는 특수 문자입니다.

4단계. (선택 사항) 현재 키가 만료될 때 다른 키를 구성하려면 WPA-PSK Different From Current(현재와 다름) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.현재 키가 만료될 때 사용자가 이전 키를 다시 입력할 수 있도록 하려면 Enable 확인란의 선택을 취소합니다.

5단계. 사전 공유 키가 최대 WPA-PSK 길이 필드에 있을 수 있는 최대 길이를 입력합니다.값의 범위는 32~63입니다.

6단계. 사전 공유 키가 최소 WPA-PSK 길이 필드에 있을 수 있는 최소 길이를 입력합니다.값의 범위는 8~16입니다.

8단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.