목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크 관리, 문제 해결 및 유지 관리에 사용됩니다.SNMP는 두 가지 주요 소프트웨어의 도움을 받아 정보를 기록, 저장 및 공유합니다.관리자 디바이스에서 실행되는 네트워크 관리 시스템(NMS)과 관리되는 디바이스에서 실행되는 에이전트

SNMP v1은 특정 기능이 없고 TCP/IP 네트워크에서만 작동하는 SNMP의 원래 버전입니다. 반면 SNMP v2는 v1의 향상된 반복입니다. SNMP v1 및 v2c는 SNMPv1 또는 SNMPv2c를 사용하는 네트워크에서만 선택해야 합니다.SNMP v3는 SNMP의 최신 표준이며 SNMP v1 및 v2c의 많은 문제를 해결합니다.특히 v1 및 v2c의 많은 보안 취약점을 해결합니다.또한 SNMP v3에서는 관리자가 하나의 공통 SNMP 표준으로 이동할 수 있습니다.

트랩은 SNMP 관리자에게 네트워크의 상태를 알리는 메시지입니다.알림 요청(알림)은 SNMP 관리자의 수신 확인 요청을 포함하는 트랩입니다.알림은 부적절한 사용자 인증, 재시작, 연결 종료, 인접 라우터와의 연결 끊김, 무선 액세스 포인트 또는 기타 중요한 이벤트를 나타낼 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP125에서 SNMPv2c 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:SNMPv3 설정을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

SNMPv2c 설정 구성

SNMP 설정 구성

참고:메뉴 옵션은 사용 중인 WAP의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.아래 이미지는 WAP125에서 가져온 것입니다.

1단계. Wireless Access Point의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > Management(관리)를 선택합니다.

2단계. SNMP Settings(SNMP 설정)에서 SNMP Enable(SNMP 활성화) 확인란을 선택합니다.

3단계. UDP Port 필드에 UDP(User Datagram Protocol) 포트 번호를 입력합니다.SNMP 에이전트는 이 포트에서 액세스 요청을 확인합니다.기본값은 161입니다. 유효한 범위는 1025~65535입니다.

참고:이 예에서는 161이 사용됩니다.

4단계. 읽기 전용 커뮤니티 필드에 SNMP 커뮤니티 이름을 입력합니다.SNMP 에이전트의 정보에 액세스하는 데 사용되는 읽기 전용 커뮤니티를 생성합니다.발신자가 보낸 요청 패킷에서 보낸 커뮤니티 문자열은 에이전트 디바이스의 커뮤니티 문자열과 일치해야 합니다. 읽기 전용의 기본 문자열은 public입니다.

참고: 이 예에서는 기본값이 사용됩니다.읽기 전용 커뮤니티 이름은 비밀번호로 사용되며, 이는 정보를 검색할 수 있는 권한만 제공합니다.

5단계. Read-write Community 필드에 SNMP 커뮤니티 이름을 입력합니다.SNMP 에이전트의 정보에 액세스하는 데 사용되는 읽기-쓰기 커뮤니티를 생성합니다.이 커뮤니티 이름으로 자신을 식별하는 디바이스의 요청만 허용됩니다.사용자가 만든 이름입니다.기본값은 private입니다.

참고:이 예에서는 private이 사용됩니다.읽기-쓰기 커뮤니티 이름은 비밀번호 역할을 하며, 이를 통해 정보를 검색하고 변경할 수 있습니다.외부로부터의 보안 공격을 피하기 위해 커뮤니티 이름을 좀 더 사용자 정의된 이름으로 변경하는 것이 좋습니다.

SNMPv2c 설정 구성

6단계. SNMP Settings(SNMP 설정) 오른쪽 버튼을 클릭합니다.

7단계. SNMPv2c 탭을 클릭하여 SNMPv2c 설정을 추가로 구성합니다.

8단계. Management Station(관리 스테이션) 영역에서 스테이션이 SNMP를 통해 WAP에 액세스할 수 있는 방법을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 모두 — 모든 스테이션은 SNMP를 통해 WAP에 액세스할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 11단계로 건너뜁니다.

- 사용자 정의 — 액세스 권한이 부여된 정의된 SNMP 요청 집합입니다.이 옵션을 선택한 경우 다음 단계로 진행합니다.

참고:이 예에서는 User Defined가 사용됩니다.

9단계. NMS IPv4 Address/Name 필드에 IPv4 형식(xxx.xxx.xxxx.xxx)인 NMS(Network Management System) 주소 또는 DNS(Domain Name System) 서버 주소를 입력합니다. 관리되는 디바이스에 요청을 실행, 가져오기 및 설정할 주소입니다.

DNS는 DNS 서버의 DNS 프로토콜을 통해 호스트 이름을 IP 주소에 매핑할 수 있는 분산 데이터베이스입니다.각 고유 IP 주소에는 연결된 호스트 이름이 있을 수 있습니다.DNS 호스트 이름은 여러 레이블로 구성될 수 있으며 각 레이블은 마침표로 구분됩니다.

NMS는 관리자가 SNMP 메시지를 수신하기 위해 사용하는 툴 또는 프로그램입니다.

참고:이 예에서는 192.168.2.126의 NMS가 사용됩니다.

10단계. NMS IPv6 주소/이름 필드에 IPv6 형식(xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)의 NMS 주소 또는 DNS 서버 주소를 입력합니다. 관리되는 디바이스에 요청을 실행, 가져오기 및 설정할 주소입니다.

참고:이 예에서는 fdce:223e:c00d:d00d:afaf:000:0000:0000이 사용됩니다.

11단계. SNMPv2c Trap Settings(SNMPv2c 트랩 설정) 아래의 Trap Community(트랩 커뮤니티) 필드에 트랩의 커뮤니티 이름을 입력합니다.

참고:이 예에서는 snmptraps.foo.com이 트랩 커뮤니티 이름으로 사용됩니다.

12단계. 편집을 활성화하려면 Trap Destination Table에서 호스트 이름 항목의 확인란을 선택합니다.

참고:최대 3개의 호스트 이름/IP 주소를 구성할 수 있습니다.

13단계. Host IP Address Type 드롭다운 목록에서 IP 버전을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- IPv4 — xxx.xxx.xxx.xxx 형식을 따르는 IP(Internet Protocol) 주소 지정 체계의 4세대 또는 버전입니다.

- IPv6 — xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 형식으로 구성된 IP 주소 지정 체계의 6세대 또는 버전입니다.

14단계. Hostname /IP Address 필드에 SNMP 트랩을 수신할 IPv4 또는 IPv6 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 192.168.2.202이 사용됩니다.

15단계. 을 클릭합니다 .

이제 WAP125 및 WAP581에서 SNMPv2c 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.