목표

시스템 이벤트는 시스템을 원활하게 실행하고 장애를 방지하기 위해 주의 및 필요한 조치를 취해야 할 수 있는 활동입니다.이러한 이벤트는 로그로 기록됩니다.시스템 로그(Syslogs)를 사용하면 관리자가 디바이스에서 발생하는 특정 이벤트를 추적할 수 있습니다.

로그 설정은 다양한 이벤트가 네트워크에 기록될 때 메시지, 알림 및 기타 정보에 대한 로깅 규칙 및 출력 대상을 정의합니다.이 기능은 이벤트가 발생할 때 필요한 조치를 취하도록 담당 직원에게 알립니다.로그를 모든 네트워크 활동의 로그가 기록되는 원격 서버로 보낼 수도 있습니다.

이 문서에서는 WAP125 및 WAP581에서 원격 로그 설정을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.4

원격 로그 설정 구성

참고:이 컨피그레이션에서는 로컬 로그 설정이 이미 구성되어 있다고 가정합니다.방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

1단계. WAP의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 System Configuration > Notification을 선택합니다.

2단계. Remote Log Server Table(원격 로그 서버 테이블)에서 행의 확인란을 선택하여 원격 로그 서버 주소를 구성합니다.

3단계. 을 클릭합니다 .

4단계.WAP가 구성된 원격 서버에 시스템 로그를 보내고 필드를 편집할 수 있도록 하려면 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

5단계. Server IPv4/IPv6 Address/Name 필드에 원격 syslog 서버의 주소 또는 이름을 입력합니다.형식은 IPv4, IPv6 또는 FQDN(Fully Qualified Domain Name)이어야 합니다.

참고:이 예에서는 192.168.3.244의 IPv4 주소가 사용됩니다.

6단계. Log Severity(로그 심각도) 드롭다운 목록에서 옵션을 선택합니다.선택한 심각도는 모든 상위 레벨을 포함하므로, 로그는 최상위 레벨부터 선택한 레벨까지 모든 심각도 레벨에 대해 유지됩니다.

- 긴급 — 레벨 0입니다. 시스템을 사용할 수 없습니다.일반적으로 모든 프로세스에 브로드캐스트됩니다.

- 경고 — 레벨 1. 즉각적인 조치가 필요합니다.

- Critical — 레벨 2. 하드웨어 디바이스 오류와 같은 중요한 상태입니다.

- 오류 — 레벨 3. 오류 상태입니다.

- 경고 — 레벨 4. 경고 상태입니다.

- 주의 — 레벨 5. 정상이지만 중요한 상태입니다.

- 정보 — 레벨 6. 정보 메시지만 해당됩니다.오류 조건이 아니지만 특수 처리가 필요할 수 있는 조건.

- 디버그 — 수준 7입니다. 디버깅 메시지에는 일반적으로 프로그램을 디버깅할 때만 사용되는 정보가 포함됩니다.

참고:이 예에서는 디버그가 사용됩니다.

7단계. UDP Port(UDP 포트) 필드에 로그 메시지가 전송되는 UDP(사용자 데이터그램 프로토콜) 포트 번호를 입력합니다.기본 포트 번호는 514입니다.

8단계. 을 클릭합니다 .

9단계. (선택 사항) 2-8단계를 반복하여 원격 장애 조치 서버를 구성합니다.

이제 WAP125 및 WAP581 액세스 포인트에서 원격 로그 설정을 성공적으로 구성했습니다.