목표

LED(Light-Emitting Diode)는 WAP(Wireless Access Point)에서 활동 및 연결 상태를 나타내는 데 유용합니다.WAP에는 2개의 LED 시스템이 있습니다.시스템 LED - WAP의 전면에 있는 단일 LED와 WAP의 이더넷 포트에서 찾을 수 있는 이더넷 LED입니다.LED 표시 구성 설정을 사용하면 구성된 스케줄러 프로필을 활성화, 비활성화 및 연결할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP125 및 WAP581에서 구성된 스케줄러 프로파일러를 활성화, 비활성화 및 연결하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.4

LED 표시 구성

참고:LED 디스플레이는 기본적으로 활성화되어 있습니다.LED 디스플레이가 비활성화되면 모든 LED가 꺼집니다.LED 표시 값이 일정 관리기 연결인 경우 각 개별 LED에 대한 드롭다운 상자뿐 아니라 모든 LED가 스케줄러 프로필을 선택할 수 있는 드롭다운 상자가 표시됩니다.활성화된 경우 LED는 WAP 디바이스의 해당 상태 및 활동을 나타냅니다.

1단계. WAP의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > Notification(알림)을 선택합니다.

2단계. LED Display(LED 디스플레이) 영역에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 목록에서 선택합니다.

- Enable(활성화) — 기본적으로 활성화되며 모든 LED, 이더넷 및 시스템 LED를 활성화합니다.

- Disable — 모든 LED를 비활성화합니다.

- 스케줄러 연결 — LED 표시 설정이 나타납니다.

참고:이 예에서는 일정 관리기 연결이 선택됩니다.Disable(비활성화) 또는 Enable(활성화)을 선택한 경우 4단계로 건너뜁니다.

3단계. LED 디스플레이 설정 영역에서 시스템 LED만, 이더넷 LED만 또는 모든 LED를 구성할 수 있습니다.프로파일 이름 드롭다운 목록에서 프로파일을 선택합니다.

참고:이 예에서는 All LEDs(모든 LED)에서 OfficeHours라는 미리 구성된 일정이 선택됩니다.기본적으로 LED에 연결된 프로파일이 없습니다.드롭다운 선택 항목에 구성한 스케줄러 프로필 이름이 표시됩니다.아직 설정을 하지 않은 상태에서 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.LED가 스케줄러 프로필과 연결된 경우, 이 열은 해당 시간에 활성 프로파일 규칙이 있는지 없는지에 따라 상태를 표시합니다.

4단계. 을 클릭합니다 .

이제 WAP125 및 WAP581에 LED 디스플레이를 성공적으로 구성했습니다.