목표

WAP(Wireless Access Point)의 시스템 클럭은 디바이스에서 발생하는 모든 이벤트에 대해 네트워크 동기화된 타임스탬프 서비스를 제공하고 시스템이 시작되는 시점부터 실행됩니다.그런 다음 날짜와 시간을 추적합니다.디바이스에서 발생하는 이벤트는 네트워크에서 발생하는 소프트웨어 관련 이벤트(예: 메시지 로그)일 수 있습니다.

WAP의 Time Settings(시간 설정) 페이지는 시스템 시간을 수동으로 설정하거나 미리 구성된 NTP(Network Time Protocol) 서버에서 시간 설정을 가져오도록 시스템을 구성하는 데 사용됩니다.기본적으로 WAP는 미리 정의된 NTP 서버 목록에서 시간을 가져오도록 구성됩니다.

왜 우리가 시간 설정 디바이스?

WAP(Wireless Access Point)에서 시간 설정을 구성하는 것은 타임스탬프를 사용하여 각 로그 항목을 표시하는 시스템 로그 서비스와 같은 네트워크 문제를 해결하는 데 도움이 되기 때문에 중요합니다.동기화된 시간이 없으면 디바이스 간 로그 파일의 정확한 상관관계를 유지하기 어렵습니다.

시스템 시간은 수동으로 또는 자동으로 구성할 수 있습니다.수동 컨피그레이션은 네트워크가 (NTP) 서버에 연결되어 있지 않은 경우에 유용합니다.NTP는 클라이언트 또는 서버 시간을 다른 서버 시간 또는 참조 시간 소스와 동기화하는 데 사용됩니다.

이 문서에서는 두 가지 방법으로 WAP125 또는 WAP581에서 시간 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.자동으로 자동으로 실행됩니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

시간 설정 구성

참고:아래 이미지는 WAP581에서 가져온 것입니다.

1단계. 제공된 필드에 사용자 이름과 암호를 입력하여 액세스 포인트 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 로그인을 클릭합니다.

참고:기본 사용자 이름/비밀번호는 cisco/cisco입니다.

2단계. 웹 기반 유틸리티에서 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > Time(시간)을 선택합니다.

3단계. 라디오 버튼을 클릭하여 시스템 클럭 소스에서 원하는 시간 소스를 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 수동 — WAP에서 시간 설정을 수동으로 구성할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 Manual Time Settings 섹션으로 이동합니다.

- NTP(Network Time Protocol) — WAP가 NTP 서버에서 시간 설정을 자동으로 가져올 수 있도록 합니다.NTP는 디바이스 네트워크를 시간 동기화하도록 설계되었습니다.NTP 네트워크는 일반적으로 시간 서버에 연결된 라디오 클럭 또는 원자 클럭과 같은 신뢰할 수 있는 시간 소스에서 시간을 가져온 다음 이 시간을 네트워크 전체에 배포합니다.NTP는 포트 123을 소스 및 목적지로 통한 전송 프로토콜로 UDP(User Datagram Protocol)를 통해 실행되며, 이는 IP를 통해 실행됩니다.NTP는 다음과 같은 이유로 네트워크에서 일반적으로 사용됩니다.

- 네트워크 동기화 — NTP는 서버 및 클라이언트를 포함한 디바이스 네트워크를 시간 동기화하도록 설계되었습니다.시간 동기화는 예약된 데이터 백업, 네트워크 가속기, 네트워크 관리 시스템, 네트워크 침입 로그, 여러 네트워크 장치의 시간별 이벤트 등과 같은 작업을 효율적으로 수행하기 위해 중요합니다. 네트워크에 있는 시스템 중 하나에서 시간이 동기화되지 않으면 귀중한 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

- UTC 보정 — UTC(Coordinated Universal Time) 표준은 전 세계에서 사용되는 주 시간 표준입니다.NTP 통신에서는 이를 인코딩 시간에 사용합니다. 시간 서비스는 주로 시스템이 시작되고 현재 날짜와 시간을 모니터링하는 시점부터 실행되는 시스템 클럭에 대한 것입니다.시스템 클럭은 UTC에 따라 내부적으로 시간을 추적합니다.현지 표준 시간대와 일광 절약 시간에 대한 정보를 구성하여 현지 표준 시간대와 비교하여 시간이 올바르게 표시되도록 할 수 있습니다.또한 시간이 권위적인지 아닌지를 추적합니다.권한이 없는 경우 표시 목적으로만 사용할 수 있으며 재배포되지 않습니다.

- 시간 정확성 — 네트워크 디바이스에 보존되는 시간은 효율적인 네트워크 관리를 위한 중요한 리소스이므로 정확성을 보장하고 실수로 또는 악의적인 시간 설정을 잘못하지 않으려면 NTP의 보안 기능을 사용하는 것이 좋습니다.

참고:이 옵션을 선택한 경우 Automatic Time Settings 섹션으로 이동합니다.

참고: 이 예에서는 Manual이 선택됩니다.System Time 영역에는 현재 시스템 시간이 표시됩니다.

수동 시간 설정

4단계. System Date(시스템 날짜) 필드를 클릭하고 나타나는 달력에서 Month(월) 및 Day(일)를 선택합니다.

참고:이 예에서는 2017년 10월 2일이 날짜로 선택됩니다.

5단계. System Time(시스템 시간) 영역의 드롭다운 목록을 클릭하여 시간, 분, 초 단위의 시간을 선택합니다.

참고:이 예에서는 08:31:02가 시간으로 선택됩니다.

6단계. 드롭다운 목록에서 위치에 대한 표준 시간대를 선택합니다.

참고:이 예에서는 (UTC-08:00)USA(태평양)가 선택됩니다.

7단계. (선택 사항) 사용 중인 컴퓨터의 시간과 시간을 동기화하려면 Sync time with PC 버튼을 클릭합니다.

8단계. (선택 사항) 표준 시간대에 일광 절약 시간(DST)이 적용되는 경우 Adjust for Daylight Saving Timeccheck 상자를 선택합니다.

9단계. (선택 사항) Starts(시작) 필드에서 DST가 시작되는 주, 일, 월 및 시간을 선택합니다.

참고:이 예에서는 3월 2일 오전 2시에 두 번째 일요일이 선택됩니다.

10단계(선택 사항) Ends(종료) 필드에서 DST가 종료되는 주, 일, 월 및 시간을 선택합니다.

참고:이 예에서는 11월 첫 번째 일요일 오전 2시가 선택됩니다.

11단계. (선택 사항) DST가 Daylight Saving Offset 필드에서 종료될 때 시계를 앞으로 또는 뒤로 이동할 시간(분)을 지정합니다.

참고:이 예에서는 60분이 선택됩니다.

12단계.  버튼을 클릭합니다.

이제 WAP125 또는 WAP581에서 수동 시간 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

NTP를 통한 자동 시간 설정

1단계. System Clock Source(시스템 클럭 소스) 영역에서 NTP(Network Time Protocol) 라디오 버튼을 클릭합니다.

2단계. 제공된 필드에 NTP 서버의 IPv4 주소, IPv6 주소 또는 호스트 이름을 지정합니다.최대 4개의 NTP 서버 주소 또는 호스트 이름을 입력할 수 있습니다.기본 NTP 서버가 나열됩니다.

호스트 이름은 최대 63자의 영숫자 집합인 하나 이상의 레이블로 구성될 수 있습니다.호스트 이름에 여러 레이블이 포함된 경우 각각 마침표(.)로 구분됩니다. 전체 레이블 및 기간 시리즈는 최대 253자까지 입력할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 0.ciscosb.pool.ntp.org가 사용됩니다.이것이 기본 설정입니다.

3단계. 드롭다운 목록에서 위치에 대한 표준 시간대를 선택합니다.

참고:이 예에서는 (UTC-08:00)USA(태평양)가 선택됩니다.

4단계. (선택 사항) 표준 시간대에 일광 절약 시간(DST)이 적용되는 경우 Adjust for Daylight Saving Time 확인란을 선택합니다.

5단계. (선택 사항) DST가 시작되는 주, 일, 월 및 시간을 Starts 필드에서 선택합니다.

참고:이 예에서는 3월 2일 오전 2시에 두 번째 일요일이 선택됩니다.

6단계. (선택 사항) Ends(종료) 필드에서 DST가 종료되는 주, 일, 월 및 시간을 선택합니다.

참고:이 예에서는 11월 첫 번째 일요일 오전 2시가 선택됩니다.

7단계. (선택 사항) DST가 Daylight Saving Offset 필드에서 종료될 때 시계를 앞으로 또는 뒤로 이동할 시간(분)을 지정합니다.

참고:이 예에서는 60분이 선택됩니다.

8단계. 버튼을 클릭합니다.

이제 WAP125 또는 WAP581의 NTP를 통해 자동 시간 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.