목표

WAP125 또는 WAP581 액세스 포인트의 LAN(Local Area Network) 설정 페이지에서는 IP 주소 및 기타 설정을 포함하여 WAP가 네트워크에서 사용할 연결 유형을 구성할 수 있습니다.

디바이스에서 IP를 구성해야 하는 이유?

디바이스에서 IP를 구성하면 인터페이스가 활성화되고 해당 인터페이스를 통해 네트워크의 호스트 및 기타 디바이스와의 통신이 가능합니다.

이 컨피그레이션은 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버가 DHCP를 통해 또는 수동으로 IP 주소를 할당하는 데 도움이 됩니다.기본적으로 WAP는 브로드캐스트를 통해 네트워크 정보를 자동으로 요청합니다.네트워크에 DHCP 서버가 없는 경우 WAP는 기본 IP 주소를 사용합니다.WAP에서 고정 IP 주소를 사용하려면 IP 주소 및 기타 네트워크 정보를 수동으로 할당해야 합니다.

IPv4(Internet Protocol version 4)는 네트워크에서 호스트를 식별하고 32비트 형식을 사용하는 데 일반적으로 사용되는 IP 주소 지정 형식입니다.IPv6(Internet Protocol version 6)는 IPv4 형식을 대체하는 차세대 IP 주소 표준입니다.IPv6는 IPv4에서 사용된 32비트 주소 지정 대신 128비트 주소 지정을 사용하여 주소 부족 문제를 해결합니다.

이 문서의 목적은 WAP581에서 IPv4 또는 IPv6 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP125

- WAP581

소프트웨어 버전

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

IPv4 또는 IPv6 설정 구성

IPv4 설정

1단계. 제공된 필드에 사용자 이름과 암호를 입력하여 액세스 포인트 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 로그인을 클릭합니다.

참고:기본 사용자 이름/비밀번호는 cisco/cisco입니다.

2단계. System Configuration(시스템 컨피그레이션) > LAN을 선택합니다.

3단계. IPv4 Configuration(IPv4 컨피그레이션)에서 Connection Type(연결 유형)의 라디오 버튼을 클릭하여 WAP가 네트워크에서 사용할 연결 유형을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- DHCP — 이 옵션을 사용하면 WAP가 네트워크의 DHCP 서버에서 IP 설정을 가져올 수 있습니다.이 옵션을 선택하는 경우 6단계로 건너뜁니다.

- 고정 IP — 이 옵션을 사용하면 WAP에 IP 설정을 수동으로 할당할 수 있습니다.이 옵션을 선택하면 Domain Name Servers(도메인 이름 서버) 설정이 자동으로 Manual(수동)로 설정됩니다.

참고:이 예에서는 고정 IP가 선택됩니다.

4단계. Static IP Address 필드에 WAP의 영구 IP 주소를 입력합니다.이 IP 주소는 고유해야 하며 네트워크의 다른 디바이스에서는 사용할 수 없습니다.

참고:이 예에서는 192.168.1.248이 사용됩니다.

5단계. Subnet Mask(서브넷 마스크) 필드에 WAP의 서브넷 마스크를 입력합니다.

참고:이 예에서는 255.255.255.0이 사용됩니다.

6단계. Default Gateway(기본 게이트웨이) 필드에 네트워크의 라우터 또는 DHCP 서버의 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 192.168.1.254이 사용됩니다.

7단계. 2단계에서 DHCP를 선택한 경우 Domain Name Servers(도메인 이름 서버) 영역에서 WAP가 DNS 주소를 획득하는 방법을 설정하는 라디오 버튼을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 동적 — 이 옵션을 사용하면 WAP가 LAN의 DHCP 서버에서 DNS 서버 주소를 가져올 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 8단계로 건너뜁니다.

- 수동 — 이 옵션을 사용하면 DNS 서버 주소를 수동으로 구성할 수 있습니다.제공된 필드에 최대 2개의 주소를 입력할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 Manual(수동)이 선택됩니다.

8단계. 제공된 필드에 DNS 서버 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 192.168.1.254이 사용됩니다.

9단계.  버튼을 클릭합니다.

이제 WAP125 또는 WAP581 액세스 포인트에서 IPv4 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

IPv6 설정

1단계. IPv6 Configuration(IPv6 컨피그레이션)에서 IPv6 Connection Type(IPv6 연결 유형)의 라디오 버튼을 클릭하여 WAP가 네트워크에서 사용할 연결 유형을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- DHCPv6 — 이 옵션을 사용하면 WAP가 네트워크의 DHCP 서버에서 IPv6 설정을 가져올 수 있습니다.이 옵션을 선택하는 경우 7단계로 건너뜁니다.

- 고정 IPv6 — 이 옵션을 사용하면 WAP에 IPv6 설정을 수동으로 할당할 수 있습니다.이 옵션을 선택하면 IPv6 Domain Name Servers 설정이 자동으로 Manual로 설정됩니다.

참고:이 예에서는 고정 IPv6가 선택됩니다.

2단계. (선택 사항) 액세스 포인트에 대한 IPv6 관리 액세스를 허용하려면 Enable IPv6 Administrative Mode 확인란을 선택합니다.이 상자는 기본적으로 선택되어 있습니다.

3단계. (선택 사항) Enable IPv6 Auto Configuration Administrative Mode(IPv6 자동 컨피그레이션 관리 모드 활성화) 확인란을 선택합니다.이렇게 하면 WAP는 LAN 포트에서 수신된 라우터 광고를 통해 IPv6 설정을 학습할 수 있습니다.

4단계. Static IPv6 Address 필드에 WAP의 영구 IP 주소를 입력합니다.이 IP 주소는 고유해야 하며 네트워크의 다른 디바이스에서는 사용할 수 없습니다.

참고:이 예에서는 2001:DB8:0:ABCD::1이 사용됩니다.

5단계. 고정 IPv6 주소 접두사 길이 필드에 고정 주소의 접두사 길이를 입력합니다.접두사 길이는 IPv6 IP 주소의 네트워크 부분과 0~128 범위를 지정합니다.

참고:이 예에서는 48이 사용됩니다.

6단계. Default IPv6 Gateway 필드에 기본 게이트웨이의 IPv6 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 2001:DB8:0:0:E000::F/64가 사용됩니다.IPv6 링크 로컬 주소는 로컬 물리적 링크에서 사용하는 주소입니다.이 주소는 구성할 수 없으며 IPv6 네이버 검색 프로세스를 사용하여 할당됩니다.

7단계. 1단계에서 DHCPv6을 선택한 경우, 라디오 버튼을 선택하여 WAP가 IPv6 Domain Name Servers(IPv6 도메인 이름 서버) 영역에서 IPv6 DNS 주소를 획득하는 방법을 설정합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 동적 — 이 옵션을 사용하면 WAP가 LAN의 DHCP 서버에서 DNS 서버 주소를 가져올 수 있습니다.이 옵션을 선택하는 경우 9단계로 건너뜁니다.

- 수동 — 이 옵션을 사용하면 DNS 서버 주소를 수동으로 구성할 수 있습니다.제공된 필드에 최대 2개의 주소를 입력할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 Manual(수동)이 선택됩니다.

8단계. 제공된 필드에 IPv6 DNS 서버 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 2001:DB8:0:0:E000::F/64가 사용됩니다.

9단계.  버튼을 클릭합니다.

이제 WAP125 또는 WAP581 액세스 포인트에서 IPv6를 성공적으로 구성했어야 합니다.