목표

LED(Light-Emitting Diode)는 WAP(Wireless Access Point)에서 활동 및 연결 상태를 나타내는 데 유용합니다.WAP에는 2개의 LED 시스템이 있습니다.WAP의 전면에 단일 LED인 시스템 LED와 WAP의 이더넷 포트에서 찾을 수 있는 이더넷 LED입니다.LED 표시 구성 설정을 사용하면 구성된 스케줄러 프로필을 활성화, 비활성화 및 연결할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP150 및 WAP361에서 구성된 스케줄러 프로파일러를 활성화, 비활성화 및 연결하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP150

- WAP361

소프트웨어 버전

- 1.0.0.16

LED 표시 구성

참고:LED 디스플레이는 기본적으로 활성화되어 있습니다.LED 디스플레이가 비활성화되면 모든 LED가 꺼집니다.LED 표시 값이 일정 관리기 연결인 경우 각 개별 LED에 대한 드롭다운 상자뿐 아니라 모든 LED가 스케줄러 프로필을 선택할 수 있는 드롭다운 상자가 표시됩니다.활성화된 경우 LED는 WAP 디바이스의 해당 상태와 활동을 나타냅니다.

1단계. WAP의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 관리 > LED 표시.

2단계. 드롭다운 선택 목록에서 옵션을 선택합니다.Enable(활성화) 또는 Disable(비활성화)을 선택한 경우 4단계로 건너뜁니다.

- Enable(활성화) - 모든 LED를 활성화합니다.

- Disable(비활성화) - 모든 LED를 비활성화합니다.

- 일정 관리기 연결 - LED 표시 설정이 나타납니다.

참고:위의 이미지에서 일정 관리기 연결이 예로 선택됩니다.

3단계. LED 디스플레이 설정 영역에서 시스템 LED, 이더넷 LED 또는 모든 LED를 구성할 수 있습니다.프로파일 이름 드롭다운 목록에서 프로파일을 선택합니다.

참고:기본적으로 LED에 연결된 프로파일이 없습니다.드롭다운 선택 항목에는 Wireless > Scheduler 페이지와 같이 구성된 스케줄러 프로파일 이름이 표시됩니다.LED가 스케줄러 프로필과 연결된 경우, 이 열은 해당 시간에 활성 프로파일 규칙이 있는지 없는지에 따라 상태를 표시합니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.

스케줄러 프로필을 LED 디스플레이에 활성화했거나 비활성화했거나 연결했습니다.