WAP150 ??? ???? ?? ? ?? ?? ??
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-10T05:00:00+00:00
Description: ? ????? WAP150? ?? ? ?? ?? ??? ?????

목표

> Cisco WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point with PoE(Power over Ethernet)는 직원과 게스트가 사무실 어디에서나 연결 상태를 유지할 수 있도록 보다 안전한 고성능 모바일 네트워크를 간단하고 비용 효율적으로 확장할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 유연한 솔루션은 수십 명의 직원을 연결할 수 있으며, 확장을 통해 추가 사용자와 변화하는 비즈니스 요구 사항을 수용할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP150 Access Point with PoE의 제품 사양 및 요구 사항에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP150

소프트웨어 버전

- 1.0.0.13

WAP150 사양

사양 | 설명

표준

IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X(보안 인증), 802.1Q(VLAN), 802.1D(스패닝 트리), 802.11i(WPA2 보안), 802.11e(무선 QoS), IPv4(RFC 791), IPv6(RFC 2460)

포트 | LAN 기가비트 이더넷 자동 감지
케이블 유형 | Category 5e 이상
안테나 | 벽면 또는 천장에 설치하도록 최적화된 내장 안테나
LED 표시기 | 다기능 LED 1개
운영 체제 | Linux
물리적 인터페이스
포트 | 10/100/1000 이더넷, 802.3af/at PoE 지원, AC 어댑터용 전원 포트(포함)
단추 | 리셋 버튼, 전원 켜기/끄기 푸시 버튼
잠금 슬롯 | Kensington 잠금 슬롯
LED | LED 1개
물리적 사양

물리적 크기

(가로 x 세로 x 높이)

5.31 x 5.31 x 1.5인치 (135 x 135 x 38mm)

무게 | 0.77lb 또는 350g
네트워크 기능
VLAN 지원 | 예
VLAN 수 | 관리 VLAN 1개 + SSID용 VLAN 8개
802.1X 서플리컨트 | 예
SSID-VLAN 매핑 | 예
자동 채널 선택 | 예
스패닝 트리 | 예
부하 균형 | 예

IPv6

예

- IPv6 호스트 지원

- IPv6 RADIUS, syslog, NTP(Network Time Protocol)

레이어 2 | 802.1Q 기반 VLAN, 8개의 활성 VLAN 및 1개의 관리 VLAN
보안
WPA, WPA2 | 예(엔터프라이즈 포함)
액세스 제어 | 예, 관리 ACL(Access Control List) + MAC ACL
안전한 관리 | HTTPS
SSID 브로드캐스트 | 예
비인가 액세스 포인트 감지 | 예
마운팅 및 물리적 보안
여러 마운트 옵션 | 데스크톱 또는 벽면
물리적 보안 잠금 | 켄싱턴 잠금 슬롯
QoS(Quality of Service)
QoS | WMM TSPEC(Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification), 클라이언트 QoS
Performance
무선 처리량 | 최대 1.2Gbps의 데이터 속도(실제 처리량은 다를 수 있음)
권장 사용자 지원 | 최대 64명의 연결 사용자, 라디오당 10명의 활성 사용자
다중 액세스 포인트 관리
단일 지점 설정 | 예
클러스터당 액세스 포인트 수 | 4
클러스터당 활성 클라이언트 | 120
설정
웹 사용자 인터페이스 | 손쉬운 브라우저 기반 컨피그레이션을 위한 내장 웹 사용자 인터페이스(HTTP, HTTPS)
관리
관리 프로토콜 | 웹 브라우저, SNMP(Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour
원격 관리 | 예
이벤트 로깅 | 로컬, 원격 syslog, 이메일 알림
네트워크 진단 | 로깅 및 패킷 캡처
웹 펌웨어 업그레이드 | 웹 브라우저를 통해 펌웨어 업그레이드 가능, 컨피그레이션 파일 가져오기 또는 내보내기
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) | DHCP 클라이언트
IPv6 호스트 | 예
HTTP 리디렉션 | 예
무선
빈도 | 이중 동시 무선(2.4GHz 및 5GHz)
무선 및 변조 유형 | 듀얼 라디오, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

WLAN(Wireless Local Area Network)

802.11n/ac

2x2 MIMO(다중 입력 다중 출력) - 5GHz에서 공간 스트림 2개 포함

2x2 MIMO 및 2.4GHz의 공간 스트림 2개

802.11ac용 20Mhz, 40Mhz 및 80Mhz 채널

802.11n의 경우 20 및 40Mhz

최대 1.2Gbps의 PHY 데이터 속도

802.11 DFS(동적 주파수 선택)

지원되는 데이터 속도

802.11a/b/g:

- 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5.5, 2, 1Mbps

- 802.11n: 6.5~300Mbps

- 20MHz 대역폭: 지원되는 데이터 전송률에 대한 MCS 0-15

- 40MHz 대역폭: 지원되는 데이터 전송률에 대한 MCS 0-15

- 802.11ac: 6.5~867Mbps

- 20MHz 대역폭: 지원되는 데이터 전송률에 대한 MCS 0-9

- 40MHz 대역폭: 지원되는 데이터 전송률에 대한 MCS 0-9

- 80MHz 대역폭: 지원되는 데이터 전송률에 대한 MCS 0-9

주파수 대역 및 작동 채널

A/B 규정 도메인

- 2.412~2.462GHz, 채널 11개
- 5.180~5.240GHz, 채널 4개
- 5.260~5.320GHz, 채널 4개
- 5.500~5.700GHz, 채널 8개
- 5.745~5.825GHz, 채널 5개

E 규정 도메인:

- 2.412~2.472GHz, 채널 13개
- 5.180~5.240GHz, 채널 4개
- 5.260~5.320GHz, 채널 4개
- 5.500~5.700GHz, 채널 8개

C 규정 도메인:

- 2.412~2.462GHz, 채널 11개
- 5.180~5.240GHz, 채널 4개
- 5.260~5.320GHz, 채널 4개
- 5.745~5.825GHz, 채널 5개

K 규정 도메인:

- 2.412~2.472GHz, 채널 13개
- 5.180~5.240GHz, 채널 4개
- 5.260~5.320GHz, 채널 4개
- 5.500~5.620GHz, 채널 7개
- 5.745~5.805GHz, 채널 4개

겹치지 않는 채널

2.4기가헤르츠

- 802.11b/g

- 20MHz: 3

- 802.11n

- 20MHz: 3

5GHz

- 802.11a

- 20MHz: 21

- 802.11n

- 20MHz: 21

- 40MHz: 9

- 802.11ac
- 20MHz: 21
- 40MHz: 9

- 80MHz: 4

무선 격리 | 클라이언트 간 무선 격리
외부 안테나 | 없음
내장 안테나 | 내부 PIFA(Fixed Planar Inverted-F Antenna)
dBi의 안테나 게인 | 2.4GHz에서 최대 안테나 게인 3.61dBi 5GHz에서 최대 안테나 게인 3.85dBi
WDS(Wireless Distribution System) | 예
빠른 로밍 | 예
다중 SSID | 8
무선 VLAN 맵 | 예
WLAN 보안 | 예

WMM(Wi-Fi 멀티미디어)

예, 예약되지 않은 자동 절전 기능 사용

작동 모드
액세스 포인트 | 액세스 포인트 모드, WDS 브리징, 워크그룹 브리지 모드
환경

전원 옵션

IEEE 802.3af 이더넷 스위치

Cisco Power Injector - SB-PWR-INJ2-xx

AC 어댑터 - SB-PWR-12 V/1.5 A 전원 어댑터(박스)

POE 전력

최대 전력: 9.5와트

규정 준수

안전:

- UL 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 번호 60950-1
- EC 60950-1
- EN 60950-1

무선 승인:

- FCC Part 15.247, 15.407
- RSS-210(캐나다)
- EN 300.328, EN 301.893(유럽)
- AS/NZS 4268.2003(호주 및 뉴질랜드)

EMI 및 전자파 내성(클래스 B):

- FCC Part 15.107 및 15.109
- ICES-003(캐나다)
- EN 301.489-1 및 -17(유럽)

작동 온도 | 0°~40°C(32°~104°F)
보관 온도 | -20°~70°C(-4°~158°F)
작동 습도 | 10% ~ 85% 비응결
보관 습도 | 5%~90% 비응결

시스템 메모리

256MB RAM

128MB 플래시

패키지 내용

- WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point

- 전원 어댑터 12 V1.5A
- 빠른 시작 설명서
- 이더넷 네트워크 케이블

최소 요구 사항

- PoE 지원, PoE 인젝터 또는 AC 전원 어댑터가 있는 스위치 또는 라우터

- 웹 기반 구성: Java 지원 웹 브라우저

보증
액세스 포인트 | 한정된 수명

결론

이제 WAP150의 기본 사항을 알 수 있습니다. WAP150에 대한 여러 문서를 포함하여 더 많은 문서를 보려면 여기서 제품 페이지를 확인하십시오.

이 문서와 관련이 있는 비디오 시청...

시스코의 다른 Tech Talk을 보려면 여기를 클릭