목표

VAP(Virtual Access Point)를 구성할 때 클라이언트를 안전하게 인증하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.WPA Personal을 선택한 경우(WPA-PSK 또는 WiFi Protected Access - Pre-shared Key라고도 함) 인증에 사용되는 키의 복잡성 요구 사항을 구성할 수 있습니다.키가 복잡할수록 보안이 강화됩니다.

이 문서의 목적은 WAP131, WAP351 및 WAP371에서 WPA-PSK 복잡성을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP131

· WAP351

· WAP371

소프트웨어 버전

· v1.0.1.3(WAP131, WAP351)

· v1.2.0.2(WAP371)

WPA-PSK 복잡성 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 보안 > WPA-PSK Complexity(WPA-PSK 복잡성)를 선택합니다.WPA-PSK 복잡성 페이지가 열립니다.

2단계. WPA-PSK Complexity(WPA-PSK 복잡성) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.이를 활성화하면 WAP에서 WPA-PSK 키가 아래에 지정된 기준에 따라 선택됩니다.기본적으로 비활성화되어 있습니다.

3단계. WPA-PSK 최소 문자 클래스 드롭다운 목록에서 키 문자열에 있어야 하는 최소 문자 클래스 수를 선택합니다.4개의 문자 클래스는 대문자, 소문자, 숫자 및 표준 키보드에서 사용할 수 있는 특수 문자입니다.3이 기본값입니다.

4단계. 현재 키가 만료될 때 사용자가 다른 키를 만들도록 하려면 WPA-PSK Different From Current(현재와 다름) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.기본값은 disabled이며, 현재 키가 만료될 때 사용자가 이전 또는 이전 키를 사용할 수 있습니다.

5단계. Maximum WPA-PSK Length(최대 WPA-PSK 길이) 필드에 최대 키 길이를 문자 수로 입력합니다.범위는 32~63이며, 기본값은 63입니다.

6단계. Minimum WPA-PSK Length 필드에 최소 키 길이를 문자 수로 입력합니다.범위는 8~16이고 기본값은 8입니다.

7단계. 저장을 클릭합니다.