목표

새로운 펌웨어는 기능 기능, 보안 개선 등 장치에 대한 일상적인 업그레이드를 제공합니다.경우에 따라 최신 펌웨어는 이전 펌웨어의 설정을 생략합니다.WAP121 및 WAP321의 경우 새로운 펌웨어에서 텔넷 및 SSH 설정이 비활성화되었습니다.

이 문서에서는 WAP121 및 WAP321에서 펌웨어를 다운그레이드하는 방법에 대해 설명합니다

참고: 제품 펌웨어를 다운그레이드하면 성능과 보안이 손실될 수 있습니다.위험을 감수하면서 그렇게 하십시오.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.4.4

•1.0.4.2

•1.0.3.4

•1.0.2.3

•1.0.1.10

WAP121에서 펌웨어 다운그레이드

1단계. 웹 구성 유틸리티 도우미에 로그인합니다.Administration(관리) > Upgrade Firmware(펌웨어 업그레이드)로 이동합니다. Upgrade Firmware(펌웨어 업그레이드) 페이지가 열립니다.

2단계. 새 펌웨어를 업로드할 때 사용할 전송 방법을 선택합니다.

· HTTP/HTTPS — 컴퓨터에서 디바이스에 로드할 대상 펌웨어 버전을 선택합니다.HTTP/HTTPS를 선택한 경우 3단계로 이동합니다.

· TFTP — TFTP 서버에서 디바이스에 로드할 대상 펌웨어 버전을 선택합니다.TFTP는 동일한 펌웨어에서 여러 WAP 디바이스를 실행할 때 유용합니다.TFTP를 선택한 경우 4단계로 이동합니다.

3단계. HTTP/HTTPS를 선택한 경우 찾아보기를 선택하여 다운그레이드할 펌웨어를 찾습니다.WAP121용 다운로드 가능한 펌웨어 목록은 여기와 WAP321에서 확인할 수 있습니다.펌웨어 버전을 선택한 후 6단계로 이동합니다.

4단계. Source File Name(소스 파일 이름) 필드에 디바이스에 로드할 파일의 이름을 입력합니다.

5단계. TFTP Server IPv4 Address 필드에 펌웨어를 가져올 서버의 IP 주소를 입력합니다.

참고: TFTP 서버 IPv4는 위의 그림과 다를 수 있습니다.

6단계. 화면 하단의 Upgrade(업그레이드) 버튼을 선택합니다.

참고: 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.업그레이드하는 동안 페이지를 새로 고치거나 다른 페이지로 이동하지 마십시오.