목표

VAP(Virtual Access Point)는 WLAN(Wireless Local Area Network)을 세그먼트화하고 하나의 물리적 디바이스에서 여러 액세스 포인트를 시뮬레이션하는 VLAN(Virtual Local Area Network)과 동일한 무선입니다.무선 스케줄러는 VAP 또는 무선 장치가 작동될 수 있는 시간 간격을 설정하며, 이를 통해 전력을 절약하고 보안을 강화할 수 있습니다.최대 16개의 프로파일을 서로 다른 VAP 또는 무선 인터페이스에 연결할 수 있지만 각 인터페이스는 하나의 프로파일만 허용됩니다.각 프로필에는 연결된 VAP 또는 WLAN의 업타임을 제어하는 특정 시간 규칙이 있을 수 있습니다.

무선 스케줄러를 구성하면 미리 정의된 시간 간격에 따라 VAP 및 라디오가 활성화될 때 자동화할 수 있습니다.라디오는 무선 네트워크를 생성하는 WAP의 물리적 부분입니다.WAP의 무선 설정은 무선 동작의 동작을 제어하고 WAP가 전송하는 무선 신호의 종류를 결정합니다.스케줄러를 사용하면 전력을 절약하고 네트워크의 보안을 강화할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP(Wireless Access Point)의 WLAN 또는 VAP 인터페이스에서 무선 스케줄러 프로필을 연결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- WAP100 시리즈

- WAP300 시리즈

- WAP500 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

- 1.0.1.2 — WAP150, WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351, WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371, WAP551, WAP561

스케줄러 프로필을 WLAN 또는 VAP 인터페이스와 연결

중요:구성 단계를 진행하기 전에 WAP에 무선 스케줄러 프로필을 이미 구성했는지 확인하십시오.무선 스케줄러 프로필 또는 규칙을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 무선 > 스케줄러 연결을 선택합니다.

참고:무선 메뉴에서 사용 가능한 옵션은 WAP에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 WAP571이 사용됩니다.

2단계. 라디오 영역에서 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:WAP551이 있는 경우 3단계로 건너뜁니다. WAP551은 단일 밴드 액세스 포인트입니다.

참고:사용 가능한 옵션은 WAP에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 라디오 1(5GHz)이 선택됩니다.

3단계. 네트워크 인터페이스 옆의 프로파일 이름 드롭다운 목록에서 인터페이스와 연결할 프로파일을 선택합니다.

참고:VAP 0 인터페이스는 디바이스의 물리적 라디오 인터페이스이므로 인터페이스에 어떤 프로파일도 연결할 수 없습니다.

최대 VAP 수는 사용 중인 WAP에 따라 달라질 수 있습니다.모델당 사용 가능한 VAP의 수는 다음과 같습니다.

- WAP500 Series(WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E) — 16VAP

- WAP300 Series(WAP321, WAP351, WAP361, WAP371) — 8VAP

- WAP100 Series(WAP121, WAP131, WAP150) — VAP 4개

4단계. 저장을 클릭합니다.라디오 또는 VAP에서 변경한 내용은 실행 중인 컨피그레이션 및 시작 컨피그레이션 파일에 자동으로 저장됩니다.

5단계. (선택 사항) 무선 설정을 업데이트하려고 하는데 연결이 끊어질 수 있다는 메시지가 나타나면 확인을 클릭합니다.

참고:WLAN 인터페이스 또는 각 VAP에는 하나의 스케줄러 프로필만 연결할 수 있습니다.여러 VAP는 단일 스케줄러 프로필에서 작동할 수 있습니다.

이제 WAP의 WLAN 또는 VAP 인터페이스에 스케줄러 프로파일을 연결해야 합니다.