목표

IPv6는 IPv4 형식을 대체할 차세대 IP 주소 표준입니다.IPv6는 IPv4에서 사용된 32비트 주소 지정 대신 128비트 주소 지정을 사용하여 주소 부족 문제를 해결합니다. 이 문서의 목적은 DHCPv6(Dynamic Host Configuration Protocol version 6) 또는 정적 구성을 사용하여 액세스 포인트에 IPv6 설정을 구성하는 것입니다.기본적으로 WAP121/WAP321의 DHCP 클라이언트는 네트워크 정보에 대한 요청을 자동으로 브로드캐스트합니다.고정 IPv6 주소를 사용하려면 DHCPv6 클라이언트를 비활성화하고 IPv6 주소 및 기타 네트워크 정보를 수동으로 구성해야 합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

IPv6 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 LAN > IPv6 Addresses를 선택합니다.IPv6 주소 페이지가 열립니다.

2단계. 원하는 IPv6 연결 유형을 선택합니다.IPv6 연결 유형은 디바이스에 IPv6 주소를 가져오는 방법을 알려줍니다.

· DHCPv6 — DHCPv6 서버가 디바이스에 IPv6 주소를 할당합니다.DHCPv6 옵션을 선택한 경우 DHCPv6으로 이동합니다.

· 고정 IPv6 — 디바이스에 IPv6 주소를 수동으로 할당하려는 경우고정 IPv6을 선택한 경우 고정 IPv6으로 이동합니다.

3단계. (선택 사항) 액세스 포인트에 대한 IPv6 관리 액세스를 허용하려면 IPv6 관리 모드 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.

4단계. (선택 사항) LAN 포트에서 수신된 라우터 광고를 통해 IPv6 주소 및 게이트웨이를 학습하려면 IPv6 Auto Configuration Administrative Mode 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.액세스 포인트에는 여러 개의 자동 구성된 IPv6 주소가 있을 수 있습니다.

DHCPv6

1단계. IPv6 연결 유형 필드에서 DHCPv6을 클릭하여 DHCP 서버에서 로컬 IPv6 주소, 접두사 길이 및 기본 게이트웨이를 수신합니다.

2단계. 원하는 IPv6 DNS 이름 서버를 선택합니다.DNS(Domain Name System)는 디바이스가 인터넷을 통해 다른 컴퓨터와 개인 네트워크에 연결하도록 도와주는 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 도메인 이름을 해당 IP 주소로 변환하기 때문입니다.

· 동적 — DNS 이름 서버는 DHCPv6에 의해 동적으로 할당됩니다.

· 수동 — DNS 서버 주소를 수동으로 입력할 수 있습니다.IPv6 Domain Name Servers 필드에 DNS 서버 주소를 입력합니다.최대 2개의 도메인 이름 서버를 구성할 수 있습니다.

3단계. Save(저장)를 클릭하여 구성을 저장합니다.

고정 IPv6

1단계. IPv6 연결 유형 필드에서 고정 IPv6을 클릭하여 액세스 포인트에 IPv6 주소를 수동으로 할당합니다.

2단계. Static IPv6 Address 필드에 액세스 포인트의 원하는 IPv6 주소를 입력합니다.이 주소는 고유한 IPv6 주소이며, 네트워크의 다른 디바이스에서는 이 주소를 사용할 수 없습니다.전역 라우팅 가능한 IPv6 주소입니다.

3단계. 고정 IPv6 주소 접두사 길이 필드에 고정 주소의 접두사 길이를 입력합니다.접두사 길이는 IPv6 IP 주소의 네트워크 부분을 지정하는 0~128 범위의 정수입니다.이는 IPv4의 서브넷 마스크와 유사합니다. 기본 접두사 길이는 0입니다.

고정 IPv6 주소 상태는 IPv6 주소의 상태를 제공합니다.IPv6 주소의 상태는 아래와 같이 3개의 범주로 구분됩니다.

· 작동 — IPv6 주소는 LAN 인터페이스에서 고유한 주소로 확인되며 인터페이스에서 사용할 수 있습니다.

· 미정 — IPv6 주소가 미정 상태인 경우 일반 트래픽을 전송하거나 수신하는 데 사용할 수 없습니다.고정 IP 주소가 디바이스에 할당되면 디바이스는 DAD(Duplicate Address Detection) 프로세스를 자동으로 시작합니다.

· 공백(값 없음) — IPv6 주소가 할당되지 않았습니다.

하나 이상의 IPv6 주소가 자동으로 할당되면 IPv6 Autoconfigured Global Addresses 필드가 표시됩니다.

IPv6 Link Local Address 필드는 세그먼트 내의 로컬 물리적 주소만 표시합니다.링크-로컬 주소는 링크-로컬 접두사 FE80::/10을 사용하는 모든 인터페이스에서 자동으로 구성할 수 있는 로컬 특정 IPv6 유니캐스트 주소입니다.

4단계. 기본 IPv6 게이트웨이 필드에 기본 게이트웨이의 IPv6 주소를 입력합니다.

5단계. IPv6 Domain Name Servers 필드에 DNS 서버 주소를 입력합니다.최대 2개의 도메인 이름 서버를 구성할 수 있습니다.DNS(Domain Name System)는 디바이스가 인터넷을 통해 다른 컴퓨터와 개인 네트워크에 연결하도록 도와주는 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 도메인 이름을 해당 IP 주소로 변환하기 때문입니다.

6단계. Save(저장)를 클릭하여 구성을 저장합니다.