목표

시스템 로그는 시스템 이벤트를 기록하는 메시지 집합입니다.로그는 디바이스의 상태를 관리하는 데 도움이 됩니다.또한 패킷 흐름을 디버깅하고 이벤트를 모니터링하는 데 사용됩니다.로그는 일반적으로 휘발성 메모리에 저장되므로 WAP가 재설정되거나 전원이 꺼질 때 로그가 삭제됩니다.그러나 로그를 유지해야 하는 경우 비휘발성(영구) 메모리에 로그를 저장할 수 있습니다.문제를 디버그해야 하는 경우 유용할 수 있습니다.이 문서에서는 로그 설정 컨피그레이션을 안내하고 WAP121 및 WAP321의 로그 상태를 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

로그 설정 구성

주의:영구 로깅은 플래시(비휘발성) 메모리의 성능과 네트워크 성능도 저하시킬 수 있습니다.영구 로깅은 문제를 디버깅하려는 경우에만 사용해야 합니다.완료 후 영구 로깅을 비활성화해야 합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 로그 설정을 선택합니다.Log Settings 페이지가 열립니다.

2단계. 디바이스가 재부팅될 때 시스템 로그를 비휘발성 RAM(NVRAM)에 저장하는 지속성 기능을 활성화하려면 Persistence 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.그러면 디바이스가 재부팅될 때 로그가 지워지지 않습니다.최대 128개의 로그 메시지를 NVRAM에 저장할 수 있습니다.로그가 128개 이상의 메시지를 초과하면 새 로그가 이전 로그를 덮어씁니다.

3단계. Severity 드롭다운 목록에서 심각도 수준을 선택합니다.선택한 심각도 수준 이상의 모든 로그가 기록됩니다.사용 가능한 심각도 수준은 다음과 같습니다.

· 긴급 — 여러 애플리케이션 및 사이트에 영향을 미치는 패닉 상태입니다.

· 경고 — 경고 메시지가 기록되면 즉시 조치를 취해야 합니다.

· Critical — 시스템이 위험 상태입니다.이 메시지가 나타나면 상황을 극복하기 위해 특정 조치를 취해야 합니다.

· 오류 — 시스템 오류가 발생했습니다(예: 긴급 오류 아님).이러한 문제는 지정된 시간 내에 해결해야 합니다.

· 경고 — 오류가 아니라 조치를 취하지 않을 경우 오류가 발생할 것임을 나타냅니다.

· 알림 — 시스템이 정상적으로 작동하지만 시스템 알림이 발생했습니다.이는 비정상적인 이벤트이지만 오류 조건은 아닙니다.

· 정보 — 장비 정보를 제공합니다.

· 디버그 — 디버그 유형 및 디버그 시간에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

4단계. Depth(깊이) 필드에 휘발성 메모리에 저장할 수 있는 메시지의 최대 양을 입력합니다.기본적으로 액세스 포인트는 최대 512개의 메시지를 대기열에 넣습니다.

5단계. (선택 사항) 원격 syslog 서버에 로그 메시지를 보내려면 Remote Log(원격 로그) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

시간 절약:Enable(활성화) 확인란을 선택하지 않으면 8단계로 건너뜁니다.

6단계. Server IPv4/IPv6 Address/Name 필드에 syslog 서버의 도메인 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.

7단계. UDP Port(UDP 포트) 필드에 로그가 전송되는 syslog 서버의 UDP 포트 번호를 입력합니다.기본 포트는 514입니다.

8단계. Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

로그 상태 및 통계

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 및 통계 > 로그를 선택합니다.로그 페이지가 열립니다.

로그 테이블에는 다음 필드가 있습니다.

· 타임스탬프 — 로그가 생성된 월, 일, 년 및 시간을 표시합니다.

· 심각도 — 이벤트 심각도를 표시합니다.

· 서비스 — 이벤트와 관련된 소프트웨어 구성 요소입니다.

· 설명 — 로깅된 이벤트를 설명하는 정보 메시지를 표시합니다.

2단계. (선택 사항) 로그를 지우려면 Clear All(모두 지우기)을 클릭합니다.

3단계. (선택 사항) 로그 테이블을 업데이트하려면 새로 고침을 클릭합니다.