목표

포트 설정은 데이터 전송 방향을 설정하고 네트워크를 통과하는 데이터의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다.포트의 속도는 10Mbps 또는 100Mbps로 설정할 수 있습니다.또한 듀플렉스를 전체 또는 반이중으로 설정할 수도 있습니다.반이중 통신이란 서로 연결된 디바이스가 동시에 패킷을 전송할 수 없음을 의미합니다.반면 전이중 통신에서는 디바이스를 동시에 전송할 수 있습니다.

WAP121 및 WAP321의 포트 설정은 네트워크 전체의 트래픽이 매우 느리거나 네트워크가 매우 바쁘지 않은 경우에도 많은 패킷이 손실되는 시나리오를 해결할 필요가 있는 경우에 필요합니다.이는 이중 또는 속도 불일치의 문제일 수 있습니다.서로 통신하는 두 디바이스 간에 속도와 듀플렉스가 동일해야 합니다.

이 문서에서는 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트에서 포트 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

포트 설정 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 LAN > 포트 설정을 선택합니다.Port Settings 페이지가 열립니다.

Operational Status(운영 상태) 영역의 각 포트에 대해 다음 정보가 표시됩니다.

· Port Type — 작동 중인 포트의 유형입니다.

· 링크 — 포트 듀플렉스 모드(Full 또는 Half) 및 속도(10/100Mbps).

2단계. (선택 사항) 설정을 업데이트하고 현재 상태의 변경 사항을 표시하려면 새로 고침을 클릭합니다.

3단계. (선택 사항) Administrative Settings(관리 설정) 영역에서 Auto Negotiation(자동 협상) 확인란을 선택하여 액세스 포인트가 연결 속도와 이중 모드를 자동 협상하도록 허용합니다.이 기능을 활성화하면 속도 및 양방향 설정이 파트너와 자동으로 협상됩니다.

시간 절약:자동 협상이 활성화된 경우 6단계로 건너뜁니다.

4단계. Port Speed(포트 속도) 필드에서 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 10M — 포트 속도를 10Mbps로 수동으로 할당합니다.네트워크에 연결된 모든 디바이스가 서로 통신하려면 10Mbps로 구성해야 합니다.

· 100M — 포트 속도를 100Mbps로 수동으로 할당합니다.네트워크에 연결된 모든 디바이스가 서로 통신하려면 100Mbps로 구성해야 합니다.

5단계.  Duplex Mode 필드에서 원하는 듀플렉스 모드를 클릭합니다.선택한 전송 모드는 연결된 디바이스와 일치해야 네트워크가 완벽하게 작동합니다.사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· 1/2 — 지정된 시간에 한 방향으로 데이터 전송을 제한합니다.

· Full — Full Duplex 연결을 통해 디바이스와 연결된 디바이스를 동시에 전송할 수 있습니다.

참고: 녹색 이더넷 모드는 WAP321 액세스 포인트에만 사용할 수 있습니다.

6단계. (선택 사항) 녹색 이더넷은 장치의 전력 소비를 줄이는 데 사용되는 기법으로서 더 친환경적이고 비용 효율적입니다.녹색 이더넷 모드를 활성화하려면 녹색 이더넷 모드 확인란을 선택합니다.

8단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.