목표

사용자 계정을 사용하면 한 번에 여러 사람이 장치에 액세스할 수 있지만, 관리자 만이 읽기 및 쓰기 권한과 같은 모든 권한을 가질 수 있으며 다른 모든 사용자는 읽기 권한만 가질 수 있습니다.이렇게 하면 사용자가 실제 설정에 대한 승인되지 않은 변경 없이 디바이스의 컨피그레이션을 볼 수 있습니다.읽기 권한은 네트워크의 문제를 쉽게 해결할 수 있도록 디바이스의 컨피그레이션을 이해하는 데 도움이 됩니다.이 문서에서는 WAP121 및 WAP321에서 여러 사용자 계정을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:사용자의 비밀번호 복잡성을 관리하려면 Cisco WAP121 및 WAP321 액세스 포인트의 비밀번호 복잡성 구성 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

사용자 계정 관리

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 사용자 계정을 선택합니다.User Accounts 페이지가 열립니다.

새 사용자를 만들려면 Add New User Accounts(새 사용자 계정 추가)로 이동합니다.

사용자 계정에서 사용자를 수정하거나 삭제하려면 사용자 계정 편집/삭제로 이동합니다.

새 사용자 계정 추가

1단계. 추가를 클릭하여 새 사용자를 생성합니다.

참고:"cisco"는 미리 구성된 사용자이며 읽기 및 쓰기에 액세스할 수 있습니다.기본 사용자 이름과 비밀번호를 변경하는 것이 좋습니다.다른 모든 사용자에게는 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.

2단계. 새 사용자 계정을 구성하려면 사용자 이름 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.

3단계. Edit(편집)를 클릭하여 새 생성된 사용자의 속성을 편집합니다.

4단계. 사용자가 디바이스에 로그인할 수 있는 사용자 이름을 입력한 사용자 이름과 함께 User Name(사용자 이름) 항목 필드에 새 사용자 이름을 입력합니다.이렇게 하면 여러 사람이 한 번에 디바이스에 액세스할 수 있습니다.사용자 이름은 1~32자의 영숫자여야 하며 특수 문자는 허용되지 않습니다.

5단계. 새 비밀번호를 입력하고 새 비밀번호 및 새 비밀번호 확인 입력 필드에 각각 새 비밀번호를 확인합니다.비밀번호 길이는 8자 이상 64자 미만이어야 합니다.

Password Strength Meter는 입력한 비밀번호의 강도에 대한 정보를 제공합니다.색상은 비밀번호 강도를 나타냅니다.예를 들어, 녹색이면 비밀번호는 강력하지만 빨간색은 비밀번호가 약함을 의미합니다.강함 및 약함은 비밀번호의 복잡성을 나타냅니다.

6단계. Save(저장)를 클릭하여 사용자 계정에 대한 변경 사항을 저장합니다.

사용자 계정 편집/삭제

1단계. 편집 또는 삭제할 사용자의 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.

사용자 계정 테이블에서 사용자 계정을 삭제하려면 사용자 계정 삭제 섹션을 따릅니다.

사용자 계정 편집

1단계. Edit(편집)를 클릭하여 User Account Table(사용자 계정 테이블)에서 원하는 사용자 계정을 편집합니다.

2단계. 각 사용자의 사용자 이름, 새 비밀번호 및 새 비밀번호 확인 필드에 원하는 변경 사항을 입력합니다.

3단계. Save(저장)를 클릭하여 User Account Table(사용자 계정 테이블)에 적용된 모든 변경 사항을 저장합니다.

사용자 계정 삭제

1단계. 삭제를 클릭하여 사용자 계정 테이블에서 원하는 사용자 계정을 삭제합니다.

2단계. Save(저장)를 클릭하여 User Account(사용자 계정) 테이블에 적용된 모든 변경 사항을 저장합니다.