목표

SSH(또는 Secure Shell)는 원격 시스템에 로그인하고 네트워크 장치와 로컬 컴퓨터 간에 안전한 암호화 통신을 제공하는 데 사용할 수 있는 프로토콜입니다.텔넷은 TCP/IP 네트워크를 통해 원격 호스트에 연결할 수 있는 프로토콜입니다.유일한 차이점은 SSH에서는 텔넷에서와 같이 암호화된 채널을 통해 통신이 이루어진다는 것입니다.일반 텍스트를 통해 통신이 이루어집니다.

이 문서의 목적은 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트(AP)에서 텔넷 및 SSH 서비스를 활성화하는 방법을 설명하는 것입니다.

참고:보안 문제로 인해 WAP121 및 WAP321 이후 펌웨어 버전에서 텔넷 및 SSH 서비스가 비활성화되었습니다.디바이스에 1.0.0.3보다 최신 펌웨어 버전이 있는 경우 이러한 기능이 제거되었습니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.0.3

텔넷/SSH 사용

1단계. Access Point Configuration Utility에 로그인하여 Administration(관리) > Telnet/SSH Service(텔넷/SSH 서비스)를 선택합니다.Telnet/SSH Service 페이지가 열립니다.

2단계. 텔넷 필드에서 AP에 대한 텔넷 액세스를 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.

3단계. SSH 필드에서 Enable 확인란을 선택하여 AP에 대한 보안 CLI 액세스를 제공합니다.

4단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.