목표

시스템 설정은 네트워크에서 WAP 장치를 식별하는 데 사용되는 정보를 구성하는 데 도움이 됩니다.

이 문서에서는 Cisco WAP121 및 WAP321 액세스 포인트의 기본 시스템 설정 컨피그레이션에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

· 1.0.3.4 [WAP121 및 WAP321]

시스템 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 시스템 설정을 선택합니다.System Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Host Name 필드에 디바이스의 호스트 이름을 입력합니다.관리자가 할당한 WAP 장치의 이름입니다.호스트 이름은 네트워크에서 디바이스를 식별하는 데 사용됩니다.호스트 이름에는 영숫자 및 하이픈을 사용할 수 있지만 하이픈으로 시작하면 안 됩니다.기본 호스트 이름은 "WAPX"입니다. 여기서 X는 WAP의 MAC 주소의 마지막 3자리입니다.

3단계. 액세스 포인트와 관련된 문제와 관련하여 연락할 사람의 전자 메일 주소 또는 전화 번호와 같이 시스템 연락처 필드에 액세스 포인트에 대한 연락처 정보를 입력합니다.사용자 연락처 세부 정보는 최대 255자의 영숫자 및 기호 문자(큰따옴표 제외)가 될 수 있습니다.

4단계. 액세스 포인트가 있는 위치 또는 영역을 시스템 위치 필드에 입력합니다.시스템 위치에 따라 네트워크에서 디바이스를 쉽게 식별할 수 있습니다.이름은 최대 255자의 영숫자 및 기호로 구성되며, 큰따옴표는 사용할 수 없습니다.

5단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.