목표

ACL(Access Control List)은 보안을 개선하는 데 사용되는 네트워크 트래픽 필터 및 상호 관련된 작업의 목록입니다.ACL은 다음 두 가지 방법 중 하나로 정의할 수 있습니다.IPv4 주소 또는 IPv6 주소별.액세스 제어 목록에는 네트워크 디바이스에 대한 액세스가 허용되거나 거부된 호스트가 포함됩니다.AP(Access Point)의 관리 액세스 제어 기능이 활성화되면 나열된 호스트의 IP 주소만 웹, 텔넷 및 SNMP를 통해 AP 관리 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.관리 액세스 제어 기능이 비활성화된 경우 모든 사용자가 네트워크 클라이언트에서 관리 인터페이스에 액세스하고 올바른 AP 사용자 이름과 비밀번호를 제공할 수 있습니다.

이 문서에서는 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트에서 ACL(Management Access Control List)을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· WAP121

· WAP321

소프트웨어 버전

•1.0.3.4

액세스 제어 목록 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 관리 액세스 제어를 선택합니다.[관리 액세스 제어] 페이지가 열립니다.

2단계. Management ACL Mode(관리 ACL 모드) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 액세스 제어 목록을 관리합니다.

참고:AP는 IPv4 및 IPv6 주소를 모두 구성할 수 있습니다.그러나 두 주소 컨피그레이션 유형은 모두 필수가 아닙니다.AP에 액세스해야 하는 네트워크의 유일한 호스트 유형인 경우에만 IPv4 주소를 구성할 수 있습니다.관리 액세스 제어 모드가 활성화된 경우 IPv4 또는 IPv6 주소 하나만 구성해야 합니다.

3단계. IPv4 Address 1 필드에 AP에 대한 관리 액세스가 허용된 호스트의 IP 주소를 입력합니다.원하는 경우 IPv4 Address 2 - IPv4 Address 5 필드에 IPv4 주소를 최대 4개까지 추가합니다.

참고:IP 주소는 점으로 구분된 십진수 형식이어야 합니다.

4단계. AP에 대한 관리 액세스가 필요한 IPv6 호스트가 있는 경우 IPv6 Address 1 필드에 호스트의 IPv6 주소를 입력합니다.원하는 경우 IPv6 Address 2 - IPv6 Address 5 필드에 최대 4개의 IPv6 주소를 추가합니다.

참고:IP 주소는 표준 IPv6 형식이어야 합니다.

5단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.