목표

이 문서의 목적은 Cisco Business 150 Series 액세스 포인트에서 Wi-Fi 6 클라이언트 연결을 확인하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBW150AX | 10.2.2.0

- CBW151AXM | 10.2.2.0

소개

CBW150AX 액세스 포인트 및 CBW 151AXM 메시 익스텐더는 차세대 Cisco Business Wireless 제품 라인입니다.  새로운 주요 기능/개선 사항은 802.11ax/Wi-Fi 6의 구현입니다. 이러한 새로운 AP는 네트워크의 효율성을 높이고 더 많은 수의 장치를 관리할 수 있는 기능을 제공하여 성능을 향상시킵니다.

액세스 포인트의 UI(웹 사용자 인터페이스)에서 클라이언트가 Wi-Fi 6 또는 일부 이전 프로토콜을 통해 연결되었는지 확인할 수 있습니다.

CBW 15x 시리즈 장치는 CBW 14x/240 시리즈 장치와 호환되지 않으며 동일한 LAN에서 공존하는 것은 지원되지 않습니다.

더 자세히 알아보려면 계속 읽으세요.

Wi-Fi 6 클라이언트 연결 확인

1단계

CBW150AX의 웹 UI에 로그인합니다.

2단계

메뉴에서 Monitoring > Network Summary > Clients로 이동합니다.

3단계

테이블의 Protocol 열을 확인합니다. Wi-Fi 6을 통해 연결된 클라이언트는 802.11ax로 표시됩니다.

또한 메뉴에서 클라이언트를 선택하여 이를 찾을 수도 있습니다. General Client 정보 아래에서 Capabilities 설정은 클라이언트가 지원하는 공간 스트림의 프로토콜 및 수를 표시합니다.

결론

간단합니다! 이제 CBW150AX 액세스 포인트에서 Wi-Fi 6 클라이언트 연결을 확인해야 합니다.