목표

이 문서의 목적은 CBW(Cisco Business Wireless) 액세스 포인트에서 DFS(Dynamic Frequency Selection)를 지원하는 채널을 식별하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- BW140AC | 10.8.1.0(최신 다운로드)

- CBW141ACM | 10.8.1.0(최신 다운로드)

- CBW142ACM | 10.8.1.0(최신 다운로드)

- CBW143ACM | 10.8.1.0(최신 다운로드)

- BW145AC | 10.8.1.0(최신 다운로드)

- BW240AC | 10.8.1.0(최신 다운로드)

소개

Cisco Business Wireless 디바이스는 DFS(Dynamic Frequency Selection)를 지원합니다. 미국과 일부 다른 국가에서는 5GHz 대역의 일부 채널을 레이더와 같은 다른 시스템에서 사용하고 있습니다. DFS는 채널을 동적으로 제거하여 이러한 간섭을 방지할 수 있습니다.

CBW 펌웨어 버전 10.8.1.0에서는 DFS를 지원하는 5GHz 채널에 레이블이 추가되었습니다. 따라서 이러한 채널을 쉽게 식별하고 설정을 구성할 수 있습니다. 미국에서는 DFS 채널이 52-144입니다. 가능한 경우 DFS 채널을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

DFS 채널 식별

1단계

기본 CBW AP에 로그인합니다.

2단계

Wireless Settings(무선 설정) > Access Points(액세스 포인트)로 이동합니다.

3단계

수정하려는 액세스 포인트 옆에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다.

4단계

팝업 창에서 Yes를 클릭하여 계속 진행합니다.

5단계

Radio 2 (5GHz)(무선 2(5GHz)) 탭으로 이동합니다.

6단계

DFS를 지원하는 채널을 보려면 Channel(채널) 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

미국에서는 채널 52 - 144가 채널 번호 옆에 있는 괄호 안에 DFS 레이블로 표시된 대로 DFS를 지원합니다.

결론

그게 전부입니다. 이제 CBW AP에서 DFS를 지원하는 채널을 식별하는 방법을 알 수 있습니다.

무선 주파수 채널에 대한 자세한 내용은 Cisco Business Wireless Network에서 RF 채널을 확인하십시오.