목표

이 문서의 목적은 Cisco Business Wireless(CBW) 장치에서 개별 AP(Access Point) 또는 ME(Mesh Extender)에 대한 syslog 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- BW140 | 10.8.1.0(최신 다운로드)

- BW145 | 10.8.1.0(최신 다운로드)

- BW240 | 10.8.1.0(최신 다운로드)

소개

네트워크에서 시스템 메시지 로그 또는 Syslog 메시지는 이벤트가 발생할 때마다 Cisco 디바이스에서 생성됩니다. Syslog 기능은 시스템 이벤트를 Syslog 서버라는 원격 서버에 기록합니다. 각 Syslog 메시지에는 사용자 또는 관리자가 네트워크 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 해당 이벤트에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.

CBW 펌웨어 버전 10.8.1.0에서는 개별 AP 및 ME가 로그 파일을 syslog 서버로 전송하도록 구성할 수 있습니다. 이는 특정 AP 또는 ME에 영향을 미치는 것으로 보이는 문제를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.

CBW 네트워크에서 Setting Up System Message Logs (Syslogs)(CBW 네트워크에서 시스템 메시지 로그 설정)를 확인하여 CBW 네트워크의 로깅을 설정하고 검토합니다.

개별 AP의 Syslog 구성

1단계

기본 AP에 로그인합니다.

2단계

Monitoring(모니터링) > Network Summary(네트워크 요약) > Access Points(액세스 포인트)로 이동합니다.

3단계

현재 구축에서 작동 중인 AP 및 ME의 목록을 볼 수 있습니다. 구성할 특정 AP/ME를 클릭합니다. 이 예에서는 CBW140-1이 선택됩니다.

4단계

아래로 스크롤하여 Syslog 탭을 클릭합니다.

5단계

Syslog 서버 IP 주소, 로깅 레벨, 로깅 활성화 여부를 구성합니다. 적용을 클릭합니다.

syslog 서버는 FQDN(정규화된 도메인 이름)의 호스트 이름이 아니라 IP 주소로만 구성할 수 있습니다.

결론

그것은 그만큼 간단합니다! CBW 네트워크에 있는 개별 AP의 Syslog 기능을 성공적으로 구성했습니다.

CBW에 대한 더 많은 기사를 찾고 있다면, 아래의 태그 중 하나를 클릭하십시오!

자주 묻는 질문(FAQ)             RADIUS             펌웨어 업그레이드             RLAN             애플리케이션 프로파일링             클라이언트 프로파일링             기본 AP 툴             Umbrella             WLAN 사용자             로깅             트래픽 셰이핑             비인가             간섭 요인             컨피그레이션 관리             포트 컨피그레이션 메시 모드             CBW 메시 네트워킹 시작             이메일 인증 및 RADIUS 계정 관리를 사용하는 게스트 네트워크             문제 해결             CBW와 함께 Draytek 라우터 사용