목표

SPA122에는 이더넷 포트가 제공됩니다.이와 달리 SPA112에는 이더넷 포트가 없으며 인터넷 연결을 위한 WAN 포트만 제공됩니다.둘 다 설정 방식이 매우 유사합니다.이 문서에서는 디바이스에 액세스할 수 있도록 케이블을 연결하는 방법에 대한 초기 설정에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA112

· SPA122

소프트웨어 버전

•1.1.0

초기 설정

SPA112

1단계. 디바이스의 인터넷 포트에서 광대역 네트워크 디바이스에 이더넷 케이블을 연결합니다.

2단계. 장치의 PHONE 1 포트에서 아날로그 전화기에 전화 케이블을 연결합니다.

3단계. 장치의 PHONE 2 포트에서 다른 아날로그 전화기에 전화 케이블을 연결합니다.

4단계. 장치의 전원 포트에서 전원 콘센트에 전원 어댑터를 연결합니다.

5단계. 추가 변경을 위해 디바이스의 전원을 켜고 구성 유틸리티에 액세스합니다.

SPA122

1단계. 디바이스의 인터넷 포트에서 광대역 네트워크 디바이스에 이더넷 케이블을 연결합니다.

2단계. 장치의 PHONE 1 포트에서 아날로그 전화기에 전화 케이블을 연결합니다.

3단계. 장치의 PHONE 2 포트에서 다른 아날로그 전화기에 전화 케이블을 연결합니다.

4단계. (선택 사항) 디바이스의 이더넷 포트에서 네트워크의 다른 디바이스로 이더넷 네트워크 케이블을 연결합니다.

5단계. 장치의 전원 포트에서 전원 콘센트에 전원 어댑터를 연결합니다.

6단계. 추가 변경을 위해 디바이스의 전원을 켜고 구성 유틸리티에 액세스합니다.