목표

Foreign eXchange Station(FXS) 포트 극성 컨피그레이션은 RJ-11 잭과 라우터 음성 포트 간의 엔드 투 엔드 연결이 straight-through 연결이 되도록 포워딩 또는 역순으로 FXS 포트의 극성을 설정하는 데 사용됩니다.

참고: 극성은 기본적으로 앞으로 설정됩니다.통화가 연결되거나 활성 통화가 끊어질 때 값을 변경하면 회선 양극성이 반전될 때 들리는 클릭 사운드를 들을 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SPA100 Series Phone Adapter에서 FXS 포트를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

FXS 포트 극성 컨피그레이션 구성

1단계. 전화 어댑터 구성 유틸리티에서 음성 > 회선 1 / 회선 2를 선택합니다. 회선 페이지가 열립니다.

2단계. 아래로 스크롤하여 FXS Port Polarity Configuration(FXS 포트 극성 컨피그레이션) 영역으로 이동합니다.

3단계. 유휴 극성 필드에서 드롭다운 메뉴에서 통화가 연결되기 전에 설정할 극성을 선택합니다.가능한 값은 Forward 또는 Reverse입니다.기본값은 Forward입니다.

4단계. Caller Conn Polarity(발신자 연결 극성) 필드에서 드롭다운 메뉴에서 아웃바운드 통화가 연결된 후 설정할 극성을 선택합니다.가능한 값은 Forward 또는 Reverse입니다.기본값은 Forward입니다.

5단계. Callee Conn Polarity 필드에서 인바운드 통화가 연결된 후 설정할 극성을 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.가능한 값은 Forward 또는 Reverse입니다.기본값은 Forward입니다.

6단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장합니다.