목표

이 문서에서는 SPA 100 Series Analog Telephone Adapter의 지역별 음성 매개 변수에서 벨소리 패턴을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.벨소리 울림은 특정 벨소리 장치를 선택할 때 전화기가 만드는 소리를 결정합니다.이 설정은 벨소리 패턴을 여러 번호에 맞게 사용자 지정할 수 있도록 하며 벨소리 패턴을 조정하는 데 유용합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA112

· SPA122

소프트웨어 버전

· 1.3.2-XU(014)

고유 링 패턴

1단계. Phone Configuration Utility에 로그인하고 Voice(음성) > User 1(사용자 1) 또는 User 2(사용자 2)를 선택합니다. User 1(사용자 1) 페이지가 열립니다.

참고: 사용자 1에 구성된 고유한 벨소리 패턴은 사용자 2에서 구성할 컨피그레이션과 유사합니다.

2단계. Ring1 Cadence 필드의 값을 입력합니다.고유 링 1에 대한 cadence 스크립트입니다. 기본값은 60(2/4)입니다.

3단계. Ring2 Cadence 필드의 값을 입력합니다.고유 링 2에 대한 cadence 스크립트입니다. 기본값은 60(.8/.4,.8/4)입니다.

4단계. Ring3 Cadence 필드의 값을 입력합니다.고유 링 3에 대한 cadence 스크립트입니다. 기본값은 60(.4/.2,.4/.2,.8/4)입니다.

5단계. Ring4 Cadence 필드의 값을 입력합니다.고유 링 4의 cadence 스크립트입니다. 기본값은 60(.3/.2,1/.2,.3/4)입니다.

6단계. Ring5 Cadence 필드의 값을 입력합니다.고유 링 5에 대한 cadence 스크립트입니다. 기본값은 1(.5/.5)입니다.

7단계. Ring6 Cadence 필드의 값을 입력합니다.고유 링 6의 cadence 스크립트입니다. 기본값은 60(.2/.4,.2/.4,.2/4)입니다.

8단계. Ring7 Cadence 필드의 값을 입력합니다.고유 링 7의 cadence 스크립트입니다. 기본값은 60(.4/.2,.4/.2,.4/4)입니다.

9단계. Ring8 Cadence 필드의 값을 입력합니다.고유한 벨소리 8의 cadence 스크립트입니다. 기본값은 60(0.25/9.75)입니다.

10단계. 제출을 눌러 변경 사항을 저장합니다.