목표

SAS(Streaming Audio Server) 기능을 사용하면 오디오 소스를 어떤 회선에도 연결하고 이를 스트리밍 오디오 소스 장치로 사용할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SPA100 Series 전화 어댑터에서 음성 회선(회선 1 및 회선 2)에 대한 스트리밍 오디오 서버 설정을 구성하는 방법을 안내하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· 1.3.2(014)

음성 회선에 대한 SAS 설정 구성

1단계. 전화 어댑터 구성 유틸리티에 로그인하고 음성 > 회선 1/회선 2를 선택합니다. 회선 페이지가 열립니다.

2단계. SAS Enable 드롭다운 목록에서 스트리밍 오디오 기능을 활성화하려면 Yes를 선택합니다.활성화된 경우 발신 통화에 회선을 사용할 수 없습니다.사용자는 수신 통화에 자동 응답하고 발신자에게 오디오 RTP(Real Time Transfer Protocol) 패킷을 스트리밍할 수 있습니다.

3단계. 스트리밍 오디오 서버가 세션 새로 고침 패킷을 보내는 간격과 SAS DLG Refresh Invl 필드에 SIP(Session Initiation Protocol)를 입력합니다.이 기능은 발신자에 대한 연결이 여전히 활성 상태인지 여부를 확인하기 위해 메시지를 전송합니다.범위는 0~255초입니다.기본값은 30초입니다.

4단계. RTP 싱크의 FQDN(Fully Qualified Domain Name) 또는 IP 주소를 SAS Inbound RTP Sink 필드에 입력합니다.이 값은 SDP(Session Description Protocol)의 SAS 행에서 클라이언트의 인바운드 INVITE 메시지에 응답하는 데 사용됩니다.

참고:이 값을 지정하지 않거나 0과 같은 경우 SDP에서 c = 0.0.0.0 및 a = sendonly를 사용하여 SAS 클라이언트에 RTP를 이 SAS 라인으로 보내지 않도록 알립니다.0이 아닌 값을 지정하면 = sendrecv 및 SAS 클라이언트가 지정된 주소로 오디오를 스트리밍합니다.값이 $IP이면 SAS 라인의 고유 IP 주소가 c = 라인 및 a = sendrecv에 사용됩니다.이 경우 SAS 클라이언트는 RTP 패킷을 SAS 회선으로 스트리밍합니다.

5단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장합니다.