목표

SPA100 Series Analog Telephone Adapter의 Firmware Upgrade는 장치의 성능을 향상시키고 최신 상태로 유지하는 데 사용됩니다.

이 문서의 목적은 SPA100 Series Analog Telephone Adapter에서 펌웨어 업그레이드를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA112

· SPA122

소프트웨어 버전

· 1.3.2-XU(014)

소프트웨어 다운로드 URL

SPA100 시리즈

펌웨어 업그레이드

1단계. Cisco 웹 페이지에 액세스하여 최신 펌웨어 버전을 다운로드합니다..Zip 파일로 제공됩니다.

2단계. Phone Adapter Configuration Utility 페이지에 로그인하고 Administration(관리) > Firmware Upgrade(펌웨어 업그레이드)를 선택합니다.Firmware Upgrade 페이지가 열립니다.

3단계. 파일 선택을 클릭하여 컴퓨터에서 .Zip 업데이트 파일을 선택합니다.

4단계. .Zip 파일에서 .bin을 클릭합니다.

5단계. Upgrade(업그레이드)를 클릭합니다.

펌웨어 업그레이드 중에 경고 메시지가 나타납니다.

6단계. 펌웨어가 성공적으로 업데이트되고 SPA122가 다시 시작됨을 알리는 메시지가 나타납니다.

7단계. 사용자가 사용자 이름 및 비밀번호 필드가 필요한 로그인 페이지로 다시 전송됩니다.

8단계. 펌웨어가 성공적으로 업데이트되면 Phone Adapter Configuration Utility 페이지에 로그인하여 Voice > Provisioning을 선택합니다.프로비저닝 페이지가 열립니다.

9단계. 아래로 스크롤하여 Firmware Upgrade(펌웨어 업그레이드) 영역으로 이동합니다.

10단계. 펌웨어 업그레이드 작업을 활성화하려면 Upgrade Enable 드롭다운 목록에서 "예"를 선택합니다.

11단계. 업그레이드 오류 재시도 지연 필드에 값을 입력하여 업그레이드 시도가 실패한 경우 재시도 간격을 설정합니다.기본값은 3600초입니다.

12단계. 다운그레이드 수정 제한 필드에 값을 입력합니다.이는 펌웨어 업그레이드 또는 다운그레이드 중에 허용되는 버전 번호에 대해 더 낮은 제한을 적용합니다.기본 설정은 비어 있습니다.

참고: 펌웨어 업그레이드 작업을 완료하려면 펌웨어 버전이 이 필드보다 크거나 같아야 합니다.

13단계. Upgrade Rule 필드에 값을 입력합니다.이 매개변수는 업그레이드 조건 및 관련 펌웨어 URL을 정의합니다.기본 설정은 비어 있습니다.

14단계. Log Upgrade Request Msg 필드의 값을 입력합니다.펌웨어 업그레이드 시도가 시작될 때 실행된 syslog 메시지입니다.

15단계. Log Upgrade Success Msg 필드의 값을 입력합니다.펌웨어 업그레이드 시도가 성공적으로 완료된 후 실행된 syslog 메시지입니다.

16단계. Log Upgrade Failure Msg 필드의 값을 입력합니다.펌웨어 업그레이드 실패 후 실행된 syslog 메시지입니다.

17단계. 라이센스 키 필드는 현재 SPA100 Series ATA에서 사용되지 않습니다.

18단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장합니다.