목표

통화 기능 설정은 매우 유용하므로 통화(예: 전화 회의, 전화회의 및 긴급 번호)에 대해 서로 다른 기능을 구성할 수 있습니다.이 기능을 사용하면 통화에 대한 제어력을 높이고 통화 성능을 향상시킬 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SPA100 Series 디바이스에서 통화 기능 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· 1.3.1(003)

통화 기능 설정

1단계. Phone Adapter Configuration Utility에 로그인합니다. Voice > Line을 선택합니다.라인 페이지가 열립니다.

2단계. 아래로 스크롤하여 통화 기능 설정 영역으로 이동합니다.

3단계. 블라인드 참석자 및 Blind Attn-Xfer Enable 드롭다운 목록에서 호전환하고자 하는 상태를 선택합니다.이 기능을 사용하면 ATA가 현재 통화를 종료하고 통화를 호전환함으로써 호전환(비활성화된 경우)을 수행하고 두 연결을 모두 유지할 수 있습니다.

4단계. 전화회의 전화회의 전화 회의 시간 연장 드롭다운 목록에서 호전환 통화가 전화회의 모드일 때 호전환에 할당할 상태를 선택합니다.  이 기능을 활성화하면 전화회의 통화가 완료될 때 ATA 전송이 수행됩니다.

5단계. 전화회의 브리지 포트 드롭다운 목록에서 전화회의 통화에 참여할 최대 참가자 수를 선택합니다.

6단계. 통화 진행 중에 후크 플래시를 비활성화하려면 Emergency Number 필드에 쉼표로 구분된 긴급 번호 패턴을 입력합니다.긴급 통화가 종료된 후 후크 플래시 기능이 정상으로 돌아갑니다.

7단계. 자동 응답 스트리밍 오디오 서버의 사용자 ID 또는 URL을 MOH Server 필드에 입력합니다.

8단계. 외부 회의를 지원하려면 컨퍼런스 브리지 URL에 서버 이름을 입력합니다.

9단계. Enable IP Dialing(IP 다이얼링 활성화) 드롭다운 목록에서 IP 다이얼링에 할당할 상태를 선택합니다.형식은 [userid@]a.b.c.d[:port]입니다.

참고:"userid"는 숫자 값을 사용해야 하며, "@" 기호는 * 키로, a,b,c 및 d는 모두 0~255 사이의 값입니다. 포트 번호를 지정하지 않으면 기본 포트는 5060입니다.

10단계. 사서함 ID 필드에 사서함의 ID 번호를 입력합니다.

11단계. Submit(제출)을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.