목표

단축 다이얼 버튼은 정기적으로 사용하는 연락처를 한 번의 단추로 더 빠르게 호출하는 데 자주 사용됩니다.이 옵션은 의 전체 전화 번호로 전화를 거는 대신 사용됩니다.따라서 관리자가 동일한 연락처 번호로 통화를 할 때마다 정수로 전화를 걸 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다.이 문서에서는 SPA100 Series Phone Adapter에서 단축 다이얼 설정을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA112

· SPA122

소프트웨어 버전

· 1.3.1(003)

단축 다이얼 설정 구성

1단계. 전화 어댑터 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 음성 > 사용자를 선택합니다.사용자 페이지가 열립니다.

2단계. 사용자 페이지에서 페이지의 단축 다이얼 설정 영역으로 스크롤합니다.

3단계. 단축 다이얼 2-9 필드에 해당 버튼 번호에 매핑할 전화 번호를 입력합니다.단축 다이얼 번호 1 슬롯은 음성 메일에 예약되어 있습니다.

4단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장하거나 설정을 새로 고쳐야 하는 경우 Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.