목표

둘 이상의 엔드포인트 간 통신을 시작하려면 세션을 설정해야 합니다.SIP(Session Initiation Protocol)는 세션을 생성하고 종료하는 작업을 담당합니다.SIP 타이머의 구성을 통해 사용자는 장치 및 네트워크 환경의 상호운용성과 성능을 개선할 수 있습니다.이 문서에서는 SPA100 Series의 다양한 SIP 매개 변수와 이를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· v1.1.0

SIP 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Voice(음성) > SIP를 선택합니다.SIP 페이지가 열립니다.

2단계. SIP 기본 페이지는 일련의 매개 변수를 제공합니다.이에 따라 각 매개변수를 구성합니다.

· Max Forward — 포워딩의 최대값입니다.범위는 1~255이며 기본값은 70입니다.

· Max Redirection(최대 리디렉션) - 무한 루프를 방지하기 위해 SPA에서 초대를 리디렉션하는 횟수입니다.기본값은 5로 설정됩니다.

· Max Auth(최대 인증) — 요청이 도전될 수 있는 최대 횟수입니다.범위는 0~255입니다. 기본값은 2로 설정됩니다.

· SIP 사용자 에이전트 이름 — 아웃바운드 요청에 사용되는 사용자 에이전트 이름입니다.사용된 범위는 각각 $A에서 $D, GPP_A에서 GPP_D까지의 매크로 확장입니다.기본값은 $VERSION으로 설정됩니다.

· SIP Server Name — 인바운드 응답에 사용되는 이름입니다.기본값은 $VERSION으로 설정됩니다.

· SIP Reg User Agent Name — REGISTER 요청에 사용되는 이름입니다.값을 지정하지 않으면 사용자 에이전트 이름에 대해 설정된 이름을 사용합니다.기본값은 공백으로 설정됩니다.

· SIP Accept Language — 수락 언어 이름입니다.값을 지정하지 않으면 이 필드가 포함되지 않습니다.

· DTMF Relay MIME Type — DTMF 이벤트를 알리는 SIP INFO 메시지에 사용되는 MIME 유형입니다.기본값은 application/dtmf-relay로 설정됩니다.

· Hook Flash MIME Type — 후크 플래시 이벤트를 알리는 SIP INFO 메시지에 사용되는 MIME 유형입니다.기본값은 application/hook-flash로 설정됩니다.

· 마지막 등록 제거 — 이 옵션을 사용하면 값이 다른 경우 새 등록을 등록하기 전에 마지막 등록을 제거할 수 있습니다.드롭다운 메뉴에서 예 또는 아니오를 선택합니다.기본값은 No로 설정됩니다.

· Use Compact Header — 이 옵션을 사용하면 아웃바운드 SIP 메시지에서 컴팩트 SIP 헤더를 사용할 수 있습니다.Yes(예)를 선택하면 아웃바운드 메시지에 SIP Compact Headers가 사용됩니다.드롭다운 메뉴에서 예 또는 아니오를 선택합니다.아니오를 선택하면 일반 헤더가 사용됩니다.인바운드 SIP 요청에 SIP 컴팩트 헤더가 포함된 경우 SPA는 설정에 관계없이 이 헤더를 다시 사용합니다.Yes(예)를 선택한 경우 Inbound SIP 요청에 일반 헤더가 포함된 경우 SPA는 이 헤더를 압축 헤더로 대체합니다.기본값은 No로 설정됩니다.

· 이스케이프 표시 이름 — 이 옵션을 사용하면 표시 이름을 비공개로 유지할 수 있습니다.이름을 견적 쌍으로 묶으려면 드롭다운 메뉴에서 예를 선택하고, 그렇지 않으면 아니오를 선택합니다. 기본값은 아니오로 설정됩니다.

· RFC 2543 통화 보류 — 이 옵션은 통화 보류 유형(a:sendonly 또는 0.0.0.0)을 구성하도록 설정됩니다. 드롭다운 메뉴에서 예 또는 아니오를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 모든 AVT 톤 패킷에 마커 비트가 설정됩니다.No를 선택하면 첫 번째 패킷에만 각 DTMF 이벤트에 대해 마커 비트가 설정됩니다.기본값은 Yes로 설정됩니다.

· Mark All AVT packets — 드롭다운 메뉴에서 Yes 또는 No를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 모든 AVT 톤 패킷에 마커 비트가 설정됩니다.No를 선택하면 첫 번째 패킷에만 각 DTMF 이벤트에 대해 마커 비트가 설정됩니다.기본값은 Yes로 설정됩니다.

· SIP TCP Port Min — SIP 세션에 사용할 수 있는 가장 낮은 TCP 포트 번호입니다.기본값은 5060으로 설정됩니다.

· SIP TCP Port Max — SIP 세션에 사용할 수 있는 최대 TCP 포트 번호입니다.기본값은 5080으로 설정됩니다.

3단계. SIP 타이머 값을 구성합니다.

· SIP T1 — RTT 예상 값(0~64초).기본값은 0.5로 설정됩니다.

· SIP T2 — 비 INVITE 요청 및 INVITE 응답에 대한 최대 재전송 간격입니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 4로 설정됩니다.

· SIP T4 — 메시지가 네트워크에 남아 있는 최대 기간입니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 5로 설정됩니다.

· SIP Timer B — INVITE 시간 제한 값입니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 32로 설정됩니다.

· SIP Timer F — NON-INVITE 시간 제한 값입니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 16으로 설정됩니다.

· SIP Timer H — H INVITE 최종 응답범위는 0~64초입니다.기본값은 32로 설정됩니다.

· SIP Timer D — ACK 대기 시간입니다.범위는 0~64초입니다.기본 설정은 32입니다.

· SIP Timer J — NON-INVITE 응답 대기 시간입니다.범위는 0~64초입니다.기본값은 32입니다.

· INVITE Expires — 초대 만료 값입니다.0으로 설정하면 이 헤더가 포함되지 않습니다.기본 설정은 240입니다.

· ReINVITE Expires — 재초대 만료 값입니다.0으로 설정하면 이 헤더가 포함되지 않습니다.기본값은 30으로 설정됩니다.

· Reg Min Expires — Expires 헤더 또는 Contact Header 매개변수로 프록시에서 허용되는 최소 등록 만료 시간입니다.프록시에서 이 설정보다 작은 값을 반환하면 최소값이 사용됩니다.기본값은 1로 설정됩니다.

· Reg Max Expires — Min-Expires 헤더의 프록시에서 허용되는 최대 등록 만료 시간입니다.값이 이 설정보다 크면 최대값이 사용됩니다.기본값은 7200으로 설정됩니다.

· Reg Retry Intvl — 마지막 등록에 실패한 후 SPA가 등록을 재시도하기 전에 기다리는 간격입니다.기본값은 30으로 설정됩니다.

· Reg Retry Long Intvl - Retry Reg RSC와 일치하지 않는 SIP 응답 코드로 등록이 실패할 경우 사용되는 간격입니다.이 값은 레지스트리 다시 시도 간격보다 커야 합니다.기본값은 1200으로 설정됩니다.

· Reg Retry Random Delay — Register Retry Intvl을 추가하는 임의 지연 범위(초)입니다.기본값은 0(비활성화됨)으로 설정됩니다.

· Reg Retry Long Random Delay — Register Retry Long Intvl을 추가하는 임의 지연 범위(초)입니다.기본값은 0(비활성화됨)으로 설정됩니다.

· 다시 시도 간격 상한 등록 — 기하급수적인 백오프 재시도 지연 시간을 제한하는 최대값입니다.활성화된 경우 지수 백오프 조정 지연 값 위에 Reg Retry Random Delay가 추가됩니다.기본값은 0(disabled)으로 설정됩니다.

4단계. 응답 상태 코드 처리를 구성합니다.

· SIT1 RSC — 해당 SIT(Special Information Tone)에 대한 SIP 응답 상태 코드입니다.

· SIT2 RSC — INVITE에 대한 SIP 응답 상태 코드입니다.SIT2 신호음이 재생됩니다.

· SIT3 RSC — INVITE에 대한 SIP 응답 상태 코드입니다.SIT3 신호음이 재생됩니다.

· SIT4 RSC — INVITE에 대한 SIP 응답 상태 코드입니다.SIT4 신호음이 재생됩니다.

· Try Backup RSC(백업 RSC 시도) - 현재 요청에 대해 백업 서버를 재시도하는 SIP 응답 상태 코드입니다.

· Retry Reg RSC — SPA가 마지막 등록 시도 중에 실패한 후 등록을 재시도하기 전에 기다리는 간격입니다.

5단계. RTP 매개변수를 구성합니다.

· RTP Port Min(RTP 포트 최소) - RTP 전송 및 수신에 사용할 수 있는 최소 포트 번호입니다.기본값은 16384로 설정됩니다.

· RTP Port Max — 전송 및 수신을 위해 사용할 수 있는 최대 포트 번호입니다.기본값은 16482로 설정됩니다.

· RTP 패킷 크기 — 초당 전송 패킷 크기입니다.기본값은 0.030으로 설정됩니다.

· Max RTP ICMP Err — 통화가 종료되기 전에 RTP 패킷을 전송할 때 허용되는 연속 ICMP 오류 수입니다.기본값은 0으로 설정됩니다.

· RTCP Tx Interval(RTCP Tx 간격) - 활성 연결에서 RTCP 발신자 보고서를 전송하는 간격(초~255)입니다.기본값은 0으로 설정됩니다.

· No UDP Checksum(UDP 체크섬 없음) — 드롭다운 메뉴에서 Yes(예) 또는 No(아니요)를 선택하여 UDP 체크섬을 계산합니다.SPA에서 이 계산을 수행하려면 예를 선택합니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· Stats in Bye — 드롭다운 메뉴에서 Yes 또는 No를 선택합니다. 이 필드는 SPA가 헤더에 BYE 메시지의 P-RTP stat를 포함하는지 여부를 결정합니다.

6단계. SDP 페이로드 유형을 구성합니다.

· NSE 동적 페이로드 — NSE 동적 페이로드.범위는 97~127입니다. 기본값은 100으로 설정됩니다.

· AVT 동적 페이로드 — AVT 동적 페이로드.범위는 96~127입니다. 기본값은 101로 설정됩니다.

· INFOREQ 동적 페이로드 — INFOREQ 페이로드의 유형입니다.이 필드에 설정된 기본값이 없습니다.

· G726r32 동적 페이로드 — G726r32 페이로드.기본값은 2로 설정됩니다.

· G729b 동적 페이로드 — G729b 페이로드.범위는 96에서 127까지입니다. 기본값은 99로 설정됩니다.

· EncapRTP 동적 페이로드 — EncapRTP 페이로드.기본값은 112로 설정됩니다.

· RTP-start-Loopback 동적 페이로드 — RTP-Start-Loopback 페이로드.기본값은 113으로 설정됩니다.

· RTP Start-Loopback Codec — 드롭다운 메뉴에서 다음 코덱을 선택합니다.

- G711u — 최상의 음성 품질을 제공합니다.G711u는 미국, 캐나다, 일본에서 사용되는 버전입니다.

- G711a — 최상의 음성 품질을 제공합니다.G711a는 다른 세계에서 사용되는 버전입니다.

- G726-32 — 음성 전송을 32Kbit/s 속도로 처리합니다.

- G729a — 10밀리초 단위의 패킷 단위로 디지털 음성을 압축하여 컴퓨팅 파워를 낮춥니다.

참고:기본값은 G711u로 설정됩니다.

· NSE Codec Name — NSE 코덱의 이름입니다.기본 이름은 NSE로 설정됩니다.

· AVT Codec Name — AVT 코덱의 이름입니다.기본 이름은 telephone-event로 설정됩니다.

· G711u Codec Name — G711u 코덱의 이름입니다.기본 이름은 PCMU로 설정됩니다.

· G711a Codec Name — G711a codec 이름입니다.기본 이름은 PCMA로 설정됩니다.

· G726r32 Codec Name — G726r32 코덱의 이름입니다.기본 이름은 G726-32로 설정됩니다.

· G729a Codec Name — G729a codec 이름입니다.기본 이름은 G729a로 설정됩니다.

· G729b Codec Name — G729b codec 이름입니다.기본 이름은 G729ab로 설정됩니다.

· EncapRTP Codec Name — EncapRTP 코덱의 이름입니다.기본 이름은 encaprtp로 설정됩니다.

7단계. NAT 지원 매개변수를 구성합니다.

· Handle VIA received(VIA 수신 처리) - 드롭다운 메뉴에서 Yes(예) 또는 No(아니요)를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 SPA에서 VIA 헤더의 수신 매개변수를 처리합니다.아니오를 선택하면 매개변수가 무시됩니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· VIA 보고서 처리 — 드롭다운 메뉴에서 예 또는 아니오를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 ATA가 VIA 헤더의 보고서 매개변수를 처리합니다.아니오를 선택하면 매개변수가 무시됩니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· 수신한 VIA 삽입 — 드롭다운 메뉴에서 예 또는 아니오를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 수신된 매개변수가 SIP 응답의 VIA 헤더에 삽입됩니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· VIA 보고서 삽입 — 드롭다운 메뉴에서 예 또는 아니오를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 보고서 매개변수가 VIA 헤더에 삽입됩니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· VIA Addr 대체 — 드롭다운 메뉴에서 Yes 또는 No를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 VIA 헤더에 NAT 매핑된 IP:port 값이 사용됩니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· Send Resp to Src Port(소스 포트로 응답 보내기) — 드롭다운 메뉴에서 Yes(예) 또는 No(아니요)를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 VIA sent-by-port를 사용하는 대신 요청 소스 포트에 응답을 보냅니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· STUN Enable — 드롭다운 메뉴에서 Yes 또는 No를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 STUN을 사용하여 NAT 매핑을 검색할 수 있습니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· STUN Test Enable — 드롭다운 메뉴에서 Yes 또는 No를 선택합니다.Yes(예)를 선택하면 SPA가 전원이 켜질 때 NAT 유형 검색 작업을 수행한 다음 STIT 서버에 연결하며 검색 결과가 Warning 헤더에 다음 REGISTER 요청에 보고됩니다.기본값은 아니오로 설정됩니다.

· STUN 서버 — STIT 서버의 IP 주소 또는 도메인 이름입니다.

· EXT IP — SPA의 실제 IP 주소를 모든 발신 SIP 메시지로 대체하는 외부 IP 주소입니다.기본값은 공백으로 설정됩니다.

· EXT RTP Port Min — RTP Port Min의 외부 포트 매핑 번호입니다.기본값은 없습니다.

· NAT Keep Alive Intel — NAT 매핑 keep alive 메시지 간의 간격입니다.기본값은 15로 설정됩니다.

8단계. Submit(제출)을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.