목표

DMZ(demilitarized zone)는 방화벽 뒤에 위치하지만 아직 일반에게 공개되지 않은 네트워크의 일부입니다.DMZ는 이메일 및 웹 서버에 유용합니다.방화벽 보호 때문에 관리자는 LAN과 WAN 모두에서 DMZ의 특정 서비스 및 포트에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.DMZ가 일반 LAN과 분리된다고 해서 DMZ의 보안이 침해되었다고 해서 LAN의 보안에 문제가 있는 것은 아니다.이 문서의 목적은 SPA122 디바이스에서 DMZ(비보호 영역) 설정을 활성화하고 구성하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA122

소프트웨어 버전

· v1.1.0

DMZ 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Network Setup(네트워크 설정) > Application(애플리케이션) > DMZ를 선택합니다.DMZ 페이지가 열립니다.

2단계. Enabled 라디오 버튼을 클릭하여 Status 필드에서 디바이스에서 DMZ 설정을 활성화합니다.DMZ의 기본 상태는 Disabled(비활성화됨)로 설정됩니다.

3단계. Private IP(개인 IP) 필드에 DMZ 전체에서 액세스할 수 있는 디바이스의 로컬 IP 주소를 입력합니다.

4단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장하거나, Cancel(취소)을 클릭하여 저장되지 않은 항목을 모두 취소합니다.