목표

웹 액세스 관리는 인터넷을 통해 구성 유틸리티에 원격으로 액세스할 수 있는 기능을 제공하므로 관리자에게 매우 유용한 기능입니다.이 문서의 목적은 SPA에서 웹 액세스 관리를 구성하는 방법을 안내하는 것입니다.

참고:이 기능을 구성하기 전에 관리자가 디바이스의 기본 비밀번호를 변경하여 디바이스 보안을 개선하는 것이 좋습니다.비밀번호를 변경하려면 SPA100 Series Phone Adapter에서 사용자 계정 설정 구성 문서에 설명된 단계를 수행하십시오.

적용 가능한 장치

· SPA112

소프트웨어 버전

· 1.3.2(XU)

웹 액세스 관리 설정

1단계. Phone Adapter Configuration Utility에 로그인하고 Administration(관리) > Management(관리) > Web Access Management(웹 액세스 관리)를 선택합니다.웹 액세스 관리 페이지가 열립니다.

2단계. Enabled(활성화됨) 라디오 버튼을 클릭하여 Admin Access(관리자 액세스) 필드에서 관리자에게 웹 액세스 관리를 활성화합니다.이렇게 하면 관리자가 원격으로 인터페이스에 액세스하고 컨피그레이션을 변경할 수 있습니다.

3단계. HTTP 라디오 버튼, HTTPS 라디오 버튼 또는 두 라디오 버튼을 클릭하여 관리자가 원하는 프로토콜을 사용하여 Phone Adapter Configuration Utility에 입력하도록 합니다.

· HTTP — 관리자가 표준 액세스만 원하는 경우 HTTP 라디오 버튼을 클릭합니다.HTTP(HyperText Transfer Protocol)는 서버 및 호스트가 설정하는 연결을 사용하여 정보에 액세스하고 인터넷을 통해 정보를 배포하는 데 사용됩니다

· HTTPS — 관리자가 향상된 보안 액세스를 원하는 경우 HTTPS 라디오 버튼을 클릭합니다.또한 HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure)는 인터넷을 통해 정보를 액세스하고 배포하는 데 사용되지만 보안 계층의 이점이 있습니다.

4단계. Remote Management Port(원격 관리 포트) 필드에 원격 관리에 필요한 포트 번호를 입력합니다.원격 관리를 위한 주소 다음에 오는 포트 번호입니다.기본값은 80입니다.

5단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장합니다.