목표

이 문서에서는 SPA100 시리즈 디바이스의 인터페이스 정보를 설명합니다.Interface Information(인터페이스 정보) 페이지는 현재 SPA100 시리즈 디바이스에서 사용하는 연결 유형(예: DHCP 서버를 사용하는지 또는 IP 주소를 수동으로 할당하는지 여부)과 LAN(SPA122만 해당) 및 WAN 연결에 대한 정보를 제공합니다.관리자는 디바이스의 연결에 대한 정보를 볼 수 있으며 이를 사용하여 문제 해결에 도움을 줄 수 있습니다.

적용 가능한 장치

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· v1.1.0

인터페이스 정보

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 > 인터페이스 정보를 선택합니다.Interface Information 페이지가 열립니다.

Interface Information 페이지에는 다음 필드가 표시됩니다.

· 인터페이스 목록

- Interface — 디바이스가 연결된 현재 구성된 모든 LAN(SPA122만 해당) 및 WAN 인터페이스의 목록을 표시합니다.

- 연결 유형 — 인터페이스에서 사용 중인 프로토콜을 표시합니다.

- IP Address — 인터페이스의 구성된 IP 주소를 표시합니다.

- 서브넷 마스크 — 인터페이스의 서브넷 마스크를 표시합니다.

- MAC 주소 — 인터페이스의 MAC 주소를 표시합니다.

· 포트 목록

- Interface — 디바이스가 연결된 현재 구성된 모든 LAN(SPA122만 해당) 및 WAN 인터페이스의 목록을 표시합니다.

- TX(pkts) — 이 포트에서 전송된 패킷 수를 표시합니다.

- RX(pkts) — 이 포트에서 수신한 패킷 수를 표시합니다.

- Status — 포트가 디바이스에 연결되었는지 또는 연결이 끊겼는지 여부에 관계없이 포트의 상태를 표시합니다.

2단계. (선택 사항) Clear TX & RX 버튼을 클릭하여 TX 및 RX 패킷 수를 0으로 재설정합니다.