목표

[인터넷 상태] 페이지에는 디바이스의 포트 활동에 대한 정보가 표시됩니다. 관리자는 이 페이지를 보고 디바이스가 ATA의 현재 활성 설정과 함께 작동하는지 또는 구성 가능한 네트워크에 대해 변경이 필요한지 여부를 결정할 수 있습니다.관리자는 이러한 설정에 액세스하여 원하는 대로 수정할 수 있습니다.이 문서에서는 SPA100 시리즈의 인터넷 상태 페이지에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· v1.1.0

인터넷 상태

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 > 인터넷 상태를 선택합니다.인터넷 상태 페이지가 열립니다.

인터넷 상태 페이지에는 다음 필드가 표시됩니다.

· Link Status — WAN(인터넷) 인터페이스의 상태를 표시합니다.포트가 연결되었거나 연결이 끊겼음을 표시합니다.

· IP Address — 인터넷(WAN) 인터페이스의 IP 주소를 표시합니다.

· 넷마스크 — 인터넷(WAN) 인터페이스의 서브넷 마스크를 표시합니다.

· 게이트웨이 — 기본 게이트웨이의 IP 주소를 표시합니다.

· 호스트 이름 — ATA의 호스트 이름을 표시합니다.

· 도메인 이름 — ATA의 도메인 이름을 표시합니다.

· MTU 유형 — MTU 설정 방법을 표시합니다.자동 또는 수동 중 하나일 수 있습니다.

· MTU 크기 — 네트워크 전송에 허용되는 최대 프로토콜 데이터 단위(바이트)를 표시합니다.

· DNS1-3 — 이름 확인에 사용되는 최대 3개의 DNS 서버에 대한 IP 주소를 표시합니다.