목표

포트 전달은 웹 서버, FTP 서버, 이메일 서버 또는 기타 특수 인터넷 애플리케이션과 같은 네트워크에서 공용 서비스를 설정합니다.이를 통해 사설 네트워크 내에서 원격으로 연결된 인터넷을 통해 특정 네트워크 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.외부 포트와 내부 포트를 사용하여 데이터를 전달합니다.관리자는 이 기능을 사용하여 사설 LAN 내에서 공용 HTTP 서버를 실행할 수 있습니다.이 문서의 목적은 SPA122 전화 어댑터에서 포트 전달을 수동으로 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA122 Analog Telephone Adapter

소프트웨어 버전

· v1.1.0

포트 전달

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Network Setup(네트워크 설정) > Application(애플리케이션) > Port Forwarding(포트 전달)을 선택합니다.Port Forwarding 페이지가 열립니다.

2단계. Add Entry(항목 추가)를 클릭하여 포트 전달에 대한 새 항목을 추가합니다.

참고:포트 포워딩, 단일 포트 포워딩 및 포트 범위 포워딩의 두 가지 유형이 있습니다.

단일 포트 전달

1단계. Port Forwarding Type(포트 전달 유형) 드롭다운 목록에서 Single Port Forwarding(단일 포트 전달)을 선택합니다.Single Port Forwarding은 지정된 포트의 트래픽을 LAN의 대상 서버에 있는 동일한 포트 또는 대체 포트로 전달합니다.

2단계. 애플리케이션 이름 드롭다운 목록에서 표준 애플리케이션을 선택합니다.표준 애플리케이션은 FTP, 텔넷, SMTP, DNS, TFTP, Finger, HTTP, POP3, NNTP 및 SNMP입니다.

참고:드롭다운 목록에서 새 이름 추가를 선택하여 목록에 없는 애플리케이션을 입력합니다.그런 다음 새 애플리케이션의 이름을 입력합니다.관리자가 표준 애플리케이션을 선택할 경우 이름 입력, 외부 포트, 내부 포트 및 프로토콜 등의 필드가 미리 결정됩니다.

시간 절약 모드:관리자가 2단계에서 표준 애플리케이션을 선택한 경우 6단계로 이동합니다.

3단계. 이름 입력 필드에 인터넷 애플리케이션의 이름을 입력합니다.

4단계. Internal Port(내부 포트) 필드에 전달할 내부 포트와 External Port(외부 포트) 필드에 전달할 포트를 입력합니다.

5단계. Protocol 필드는 포트가 데이터를 보내고 받는 데 사용하는 프로토콜을 나타냅니다.Protocol 드롭다운 목록에서 적절한 프로토콜을 선택합니다.가능한 옵션은 TCP, UDP 또는 TCP 및 UDP입니다.

6단계. IP Address 필드에 서버의 고정 IP 주소를 입력합니다.

7단계. 정의된 애플리케이션을 활성화하려면 Enabled 확인란을 선택합니다.

8단계. Submit(제출)을 클릭합니다.변경 사항이 구성되고 디바이스가 업데이트됩니다.

포트 범위 전달

1단계. Port Forwarding(포트 전달) 드롭다운 목록에서 Port Range Forwarding(포트 범위 전달)을 선택합니다.Port Range Forwarding(포트 범위 전달)은 LAN의 대상 서버에 있는 동일한 포트로 트래픽을 전달합니다.

2단계. 이름 입력 필드에 인터넷 애플리케이션의 이름을 입력합니다.

3단계. 시작 - 종료 포트 필드에 서버 또는 인터넷 애플리케이션에서 사용하는 시작 및 종료 포트 번호를 입력합니다.

4단계. Protocol 필드는 포트가 데이터를 보내고 받는 데 사용하는 프로토콜을 나타냅니다.Protocol 드롭다운 목록에서 적절한 프로토콜을 선택합니다.가능한 옵션은 TCP, UDP 또는 TCP 및 UDP입니다.

5단계. IP Address 필드에 서버의 고정 IP 주소를 입력합니다.

6단계. 정의된 애플리케이션을 활성화하려면 Enabled 확인란을 선택합니다.

7단계.  Submit(제출)을 클릭합니다.변경 사항이 구성되고 디바이스가 업데이트됩니다.