목표

컨피그레이션 백업은 현재 설정을 저장하고 업그레이드 후 구현하기 위해 수행됩니다.컨피그레이션을 복원하면 디바이스를 공장 기본값으로 완전히 재설정하지 않고도 최근 컨피그레이션 변경 사항의 문제를 해결할 수 있습니다.변경 중에 오류가 발생하면 관리자는 백업 구성 파일을 업로드하여 이전 컨피그레이션을 복원할 수 있습니다.복원하기 전에 현재 구성을 백업하는 것이 좋습니다. 백업 구성 및 설정은 언제든지 복원할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA100 Series Phone Adapter에서 구성을 백업 및 복원하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 Series Phone Adapter

소프트웨어 버전

· v1.1.0

백업 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Config Management(구성 관리) > Backup Configuration(백업 컨피그레이션)을 선택합니다.[백업 구성] 페이지가 열립니다.

2단계. Backup 버튼을 클릭하여 ATA의 구성 정보를 저장합니다.대화 상자가 나타나면 컴퓨터에 .cfg 파일을 저장할 위치를 선택합니다.

참고:백업을 수행한 날짜와 시간을 포함하는 이름으로 파일 이름을 변경하는 것이 좋습니다.

구성 복원

참고: 구성을 복원하기 전에 현재 구성 설정을 백업하는 것이 좋습니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 구성 관리 > 구성 복원 구성을 선택합니다.[구성 복원] 페이지가 열립니다.

2단계. [파일 선택]을 클릭하고 .cfg 파일(백업 파일)을 찾아 장치 구성을 복원합니다.

3단계. 복원을 클릭하여 선택한 파일에서 설정을 복원합니다.디바이스를 성공적으로 복원한 후 관리자가 로그인 페이지로 돌아갑니다.