목표

관리자 레벨 계정과 사용자 레벨 계정은 SPA100 Series Phone Adapter에 사용할 수 있는 두 개의 사용자 계정입니다. 사용자 목록 페이지는 두 계정을 관리하는 데 사용됩니다.두 어카운트는 모든 사용자가 디바이스의 모든 기능에 액세스할 수 없는 방식으로 설계되었습니다.따라서 사용자 레벨 계정은 제한된 기능 집합을 수정할 수 있는 액세스 권한이 있는 반면, 관리자 레벨 계정은 디바이스의 모든 기능을 구성할 수 있는 액세스 권한이 있습니다.

이 문서의 목적은 SPA100 Series Phone Adapter에서 두 사용자 계정 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 Series Phone Adapter

소프트웨어 버전

· v1.1.0

사용자 계정 구성

관리자 레벨 계정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 관리 > 사용자 목록을 선택합니다.User List 페이지가 열립니다.

2단계. User List(사용자 목록) 테이블에서 연필 아이콘을 클릭하여 Admin 계정을 업데이트합니다.User Account 페이지가 열립니다.

3단계. (선택 사항) 사용자 이름이 계정에 대해 이미 정의되어 있습니다. 사용자 이름 필드에서 기존 사용자 이름을 변경하려면 사용자 이름을 입력합니다.

4단계. 기존 비밀번호 필드에 기존 비밀번호를 입력합니다.기본 관리자 비밀번호는 admin입니다.

5단계. 이 계정과 함께 사용할 비밀번호를 새 비밀번호 필드에 입력합니다.이전 비밀번호를 다시 사용하지 않는 것이 좋습니다.범위는 최대 32자입니다.

6단계. 새 비밀번호를 다시 입력하여 비밀번호가 Confirm New Password 필드에 일치하는지 확인합니다.

주: 계정 레벨은 계정 유형에서 미리 결정됩니다.

7단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장하거나 Cancel(취소)을 클릭하여 중단합니다.

사용자 수준 계정

1단계. 사용자 목록 테이블에서 연필 아이콘을 클릭하여 사용자 계정을 업데이트합니다.사용자 계정 페이지가 열립니다.

2단계. (선택 사항) 사용자 이름이 계정에 대해 이미 정의되어 있습니다. 사용자 이름 필드에서 기존 사용자 이름을 변경하려면 사용자 이름을 입력합니다.

3단계. 이 계정에 사용할 비밀번호를 새 비밀번호 필드에 입력합니다.이전 비밀번호를 다시 사용하지 않는 것이 좋습니다.범위는 최대 32자입니다.

4단계. 새 비밀번호를 다시 입력하여 새 비밀번호 확인 필드에 비밀번호가 일치하는지 확인합니다.

참고:계정 레벨은 계정 유형에서 미리 결정됩니다.

5단계. Submit(제출)을 클릭하여 설정을 저장하거나 Cancel(취소)을 클릭하여 중단합니다.