목표

traceroute 툴은 디바이스가 다른 디바이스에 연결하는 데 걸리는 홉의 수(네트워크의 다른 디바이스를 통해 전송)를 확인합니다.테스트 결과는 호스트 또는 IP 주소 목록을 제공하며, 초기 위치에서 대상 도메인 또는 IP 주소로 시작된 테스트 패킷에서 가져온 경로를 표시합니다.실시간 시나리오에서 사용자에게 연결 문제가 있고 패킷이 대상에 전달되는지 여부를 찾아야 하는 경우 traceroute를 사용할 수 있습니다.Traceroute는 문제가 있을 경우 패킷이 삭제되는 위치를 파악할 수 있습니다.이 문서에서는 SPA100 Series에서 traceroute 진단 테스트를 실행하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· v1.1.0

Traceroute 테스트

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 진단 > 추적 테스트를 선택합니다.Traceroute Test 페이지가 열립니다.

2단계. 관리자가 테스트할 디바이스의 IP 또는 URL 주소를 IP 또는 URL 주소 필드에 입력합니다.

3단계. Start To Traceroute(트레이스라우트로 시작) 버튼을 클릭합니다.Traceroute 테스트 결과 창이 나타납니다.

참고:위 예는 성공적인 연결의 예입니다.

결과 분석:

· 30hops max — 다른 컴퓨터에 연결을 시도하기 위해 패킷이 경로를 따라 수행한 중지 횟수를 표시합니다.

· 40바이트 패킷 — 전송된 패킷의 크기를 표시합니다.

· 1 2.520ms 1.297ms 1.1016ms — 대상에 도달하려는 세 가지 시도에 대한 시도 횟수 및 왕복 시간(밀리초)을 표시합니다.

· (192.168.15.1) — 요청에 응답한 호스트의 이름을 표시합니다.

참고:위 예는 연결 실패 예시입니다.

결과 분석:

· 30hops max — 다른 컴퓨터에 연결을 시도하기 위해 패킷이 경로를 따라 수행한 중지 횟수를 표시합니다.

· 40바이트 패킷 — 전송된 패킷의 크기를 표시합니다.

· 1 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — 대상 IP에 도달하려는 첫 번째 시도를 표시합니다.

· 2 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) - 대상 IP에 도달하려는 두 번째 시도를 표시합니다.

4단계(선택 사항) 완료 전에 traceroute 테스트를 중지하려면 Stop 버튼을 클릭합니다.

5단계. traceroute 테스트가 완료되고 연결이 확인되면 닫기 버튼을 클릭합니다.결과는 최대 30홉으로 표시됩니다.