목표

기술 보고서 069(TR-069)를 사용하면 ACS(Auto-Configuration Server)를 설정할 수 있습니다. ISP(인터넷 서비스 공급자)는 ACS를 사용하여 디바이스를 원격으로 자동으로 구성합니다.이 기능을 사용하면 통신 사업자와 사용자가 사용자 개입 없이 디바이스를 원격으로 구성할 수 있습니다.TR-069를 사용하면 터미널이 자동 컨피그레이션 서버에 연결하여 연결을 설정할 수 있습니다.이 문서에서는 SPA100 Series ATA(Analog Telephone Adapter)에서 TR-069 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· v1.1.0

TR-069 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 관리 > TR-069를 선택합니다. TR-069 페이지가 열립니다.

2단계. Enabled(활성화됨) 라디오 버튼을 클릭하여 Status(상태) 필드의 디바이스에서 TR-069를 활성화합니다.

3단계. ACS URL 필드에 ISP가 제공하는 ACS URL을 프로토콜://host:port/path 형식으로 입력합니다.

· 프로토콜 — http 또는 https입니다.ISP에서 제공하는 ACS URL 필드에 http 또는 https를 입력합니다.

· 호스트 — FQDN(Fully Qualified Domain Name) 또는 IP 주소(예: www.example.com)입니다.

· 포트 — 선택 사항이며 ISP에서 제공합니다.

· 경로 — ISP에서 제공합니다.

4단계. ACS Username(ACS 사용자 이름) 필드에 ISP에서 제공한 ACS 사용자 이름을 입력합니다.

5단계. ACS Password 필드에 사용자 이름과 연결된 비밀번호를 입력합니다.

참고:구성 유틸리티는 연결 요청 URL 필드에 정보를 자동으로 입력하므로 수동으로 입력할 필요가 없습니다.

6단계. Connection Request Username(연결 요청 사용자 이름) 필드에 연결을 시작할 ACS의 연결 요청 사용자 이름을 입력합니다.연결이 시작되고 사용자에게 보안 자격 증명을 요청하는 경우 ACS의 사용자 이름 역할을 합니다.

7단계. Connection Request Password(연결 요청 비밀번호) 필드에 ACS에 대한 연결 요청 비밀번호를 입력합니다.연결이 시작되고 사용자에게 보안 자격 증명을 요청하는 경우 ACS의 비밀번호 역할을 합니다.

8단계. Periodic Inform Interval(주기적 알림 간격) 필드에 ATA가 ACS에 다시 연결되는 시간(초)을 입력합니다.

9단계. Periodic Inform Enable 필드에서 Enabled 라디오 버튼을 클릭하여 Periodic Inform(주기적 알림)을 활성화하여 사용자가 정기적으로 연결 설정에 대해 알림을 받도록 하거나, Disabled(비활성화됨) 라디오 버튼을 클릭하여 비활성화합니다.

10단계. (선택 사항) Request Download(다운로드 요청) 필드에서 Apply(적용) 버튼을 클릭하여 ATA가 다운로드 RPC에 대한 ACS를 요청하도록 합니다.

11단계. Submit(제출)을 클릭하여 변경 사항을 적용하거나 Cancel(취소)을 클릭하여 취소합니다.