목표

Port Statistics(포트 통계) 페이지에는 문제 해결 시 도움이 될 수 있는 다양한 중요한 포트 정보가 표시되며, 이는 어떤 문제가 발생했는지, 어디서 발생했는지 확인하는 데 도움이 됩니다.포트를 모니터링하기 위한 예방 접근 방식을 구현하면 관리자가 문제를 조기에 탐지하고 잠재적인 문제를 방지할 수 있습니다.장치를 유지 관리하는 데 통계 및 특정 포트 설정을 볼 수 있어야 합니다.관리자는 포트가 차단되었거나 패킷을 전달할 수 없는 경우와 같이 포트의 상태를 완벽하게 파악할 수 있습니다.이러한 문제는 이 페이지에서 확인할 수 있습니다.이 문서의 목적은 SPA100 Series 디바이스에서 발생하는 입력 패킷, 출력 패킷, 오류, 브로드캐스트 및 멀티캐스트에 대한 디바이스의 포트 상태를 보는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· v1.1.0

포트 통계

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 > 포트 통계를 선택합니다.Port Statistics 페이지가 열립니다.

Port Statistics 페이지에는 다음 필드가 표시됩니다.

· Input (pkts) — 포트에서 수신한 총 패킷 수입니다.

· 출력(pkts) — 포트에서 보낸 총 패킷 수입니다.

· 입력 오류 — 수신 트래픽에서 수신된 총 오류 수입니다.

· Input Broadcast — 인터페이스에서 수신한 총 브로드캐스트 메시지 수입니다.

· 출력 브로드캐스트 — 인터페이스에서 보낸 총 브로드캐스트 메시지 수입니다.

· 입력 멀티캐스트 — 인터페이스에서 받은 총 멀티캐스트 메시지 수입니다.

· 출력 멀티캐스트 — 인터페이스에서 보낸 총 멀티캐스트 메시지 수입니다.