목표

VPN Passthrough 기능은 IPsec 터널을 독립적으로 설정해야 하는 ATA(Analog Telephone Adapter) 뒤에 디바이스가 있는 경우 일반적으로 사용됩니다.이 페이지에서는 IPSec(Internet Protocol Security), PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol) 및 L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)가 디바이스의 방화벽을 통과하도록 허용할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SPA122 VoIP 디바이스에서 VPN Passthrough 설정을 구성하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA122

소프트웨어 버전

· v1.1.0

VPN 통과 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Network Setup(네트워크 설정) > Advanced Settings(고급 설정) > VPN Passthrough를 선택합니다.VPN Passthrough 페이지가 열립니다.

2단계. IPSec(Internet Protocol Security)은 인증 및 암호화를 통해 안전한 IP 통신을 제공합니다.IPSec 터널이 ATA를 통과하도록 허용하려면 기본적으로 IPSec 패스스루를 활성화합니다.IPSec Passthrough를 비활성화하려면 Disabled 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)는 IP 네트워크를 통해 VPN 세션을 활성화하는 데 사용되는 방법입니다.PPTP 터널이 ATA를 통과하도록 허용하려면 기본적으로 PPTP Passthrough가 활성화됩니다.PPTP Passthrough를 비활성화하려면 Disabled 라디오 버튼을 클릭합니다.

4단계. L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)는 VPN(Virtual Private Network)을 지원하는 데 사용되는 터널링 프로토콜입니다. 암호화 또는 기밀성을 제공하지 않습니다.프라이버시를 제공하기 위해 터널 내에서 전달되는 암호화 프로토콜에 의존합니다.L2TP 터널이 ATA를 통과하도록 허용하려면 기본적으로 L2TP Passthrough가 활성화됩니다.L2TP Passthrough를 비활성화하려면 Disabled 라디오 버튼을 클릭합니다.

5단계. 제출을 클릭합니다.변경 사항이 저장되고 디바이스가 업데이트됩니다.

참고:관리자가 패스스루를 비활성화하면 VPN 클라이언트가 네트워크에 연결하지 못하게 됩니다.