목표

QoS(Quality of Service)는 중요 트래픽에 우선 순위를 부여하고, 대역폭 과다 사용을 방지하며, 패킷 삭제를 방지하기 위해 네트워크 병목 현상을 관리할 수 있는 기능입니다.업스트림은 호스트(관리자) 인터넷 서버가 네트워크로 데이터를 전송하는 속도입니다.QoS(Quality of Service)를 통해 우선 순위가 높은 인터넷 트래픽 유형에 대한 더 나은 서비스를 보장할 수 있습니다. 이 트래픽 유형은 비디오 컨퍼런싱과 같은 까다로운 실시간 애플리케이션을 포함할 수 있습니다.이 문서의 목적은 SPA122 Phone Adapter의 광대역 서비스에 맞게 업스트림 대역폭을 설정하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA122 Phone Adapter

소프트웨어 버전

· v1.1.0

서비스 품질을 위한 업스트림 대역폭

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Network Setup(네트워크 설정) > Application(애플리케이션) > QoS를 선택합니다.QoS 페이지가 열립니다.

참고:QoS는 기본적으로 활성화되어 있으며 네트워크 트래픽이 많은 기간 동안 음성이 우선하도록 보장합니다.

2단계. Always On 라디오 버튼을 클릭하여 항상 QoS 설정을 활성화하면 패킷이 항상 QoS 설정에 따라 우선순위가 지정됨을 의미하거나 On When Phone In Use 라디오 버튼을 클릭하여 음성 트래픽이 있는 경우에만 활성화합니다.기본 설정은 전화기가 사용 중일 때 켜짐 입니다.

3단계. Upstream Bandwidth 필드에 인터넷 서비스 공급자가 지정한 최대 가용 업스트림 대역폭(kbps)의 값을 입력합니다.기본값은 10000kbps입니다.

참고:서비스 공급자로부터 수신한 업스트림 대역폭을 초과 상태를 유지하지 마십시오.관리자가 더 높은 값을 입력하면 통신 사업자 네트워크에서 트래픽이 삭제될 수 있습니다.

4단계. Submit(제출)을 클릭합니다.변경 사항이 구성되고 디바이스가 업데이트됩니다.