목표

NTP(Network Time Protocol)는 인터넷을 통해 네트워크 디바이스의 시계를 동기화합니다.이 문서에서는 SPA122 VoIP 디바이스에서 시간 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.사용자는 자신의 시간대, 로컬 시간 및 로컬 날짜를 설정하거나 NTP(Network Time Protocol) 서버를 사용하여 구성할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· SPA100 시리즈

소프트웨어 버전

· v1.1.0

시간 설정

수동으로 시간 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Network Setup(네트워크 설정) > Basic Setup(기본 설정) > Time Settings(시간 설정)를 선택합니다.Time Settings 페이지가 열립니다.

2단계. 사용자 수동 라디오 버튼을 클릭하여 현재 날짜와 시간을 수동으로 입력합니다.

3단계. 날짜 필드에 현재 연도를 입력하고 월 및 일 드롭다운 목록에서 원하는 값을 선택합니다.

4단계. 시간 드롭다운 목록에서 각각 적절한 시간, 분 및 초 값을 입력합니다.

5단계. 제출을 클릭합니다.변경 사항이 구성되고 디바이스가 업데이트됩니다.

자동으로 시간 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Network Setup(네트워크 설정) > Basic Setup(기본 설정) > Time Settings(시간 설정)를 선택합니다.Time Settings(시간 설정) 페이지가 열립니다.

2단계. Time Zone 라디오 버튼을 클릭하고 Time Zone 드롭다운 목록에서 적절한 시간대를 선택합니다.

3단계. 일광 절약 시간을 사용가능으로 설정하려면 일광 절약 변경 사항에 대한 시계 조정 체크박스를 선택합니다.일광 절약 시간을 비활성화하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.

4단계. Time Server Address 필드에서 디바이스에 대한 시간 서버의 IP 주소 설정을 선택합니다.가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· Auto —NTP(Network Time Protocol) 서버가 디바이스에 자동으로 할당됩니다.이것이 기본 설정입니다.

· 수동 — 관리자가 NTP 서버를 수동으로 지정하려면 Time Server Address(시간 서버 주소)에서 Manual(수동)을 선택하고 NTP 서버의 IP 주소를 입력합니다.

5단계. Resync Timer 필드에 간격 값(초)을 입력합니다.이 타이머는 디바이스가 NTP 서버와 재동기화되는 빈도를 제어합니다.기본 설정은 3600초입니다.

6단계. (선택 사항) Auto Recovery After Reboot(재부팅 후 자동 복구) 옵션을 선택하여 시스템이 재부팅된 후 디바이스가 시간 서버에 자동으로 다시 연결되도록 합니다.

7단계. Submit(제출)을 클릭합니다.변경 사항이 구성되고 디바이스가 업데이트됩니다.