목표

GPP(General Purpose Parameters)는 특정 프로비저닝 서버 솔루션과 상호 작용하도록 전화기 어댑터 장치를 구성할 때 자유 문자열 레지스터로 사용됩니다.GPP는 관리자가 디바이스의 컨피그레이션을 제어하고 디바이스가 프로비저닝 서버에 연결될 때 컨피그레이션이 외부 공격에 덜 취약하도록 하는 데 사용됩니다.프로비저닝 서버는 원격 서버와 디바이스의 동기화 또는 컨피그레이션 프로세스에 사용됩니다.이는 관리자가 수동 스프레드시트를 사용하여 서버와 해당 상태를 추적해야 하는 작업을 짧게 처리하므로 관리자에게 매우 유용합니다.서버 프로비저닝 솔루션은 스냅샷 보기에서 서버의 상태, 구성, 가용성 및 일반 상태를 표시하여 복잡한 작업을 간소화합니다.이 문서에서는 SPA8000 Phone Adapter에서 GPP(General Purpose Parameters)를 구성하는 절차에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

범용 매개변수

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 음성 > 프로비저닝을 선택합니다.프로비저닝 페이지가 열립니다.

GPP는 페이지 하단의 General Purpose Parameters(범용 매개변수) 영역에 입력됩니다.

2단계. 해당 GPP 필드에 해당 변수의 값으로 지정할 문자열을 입력합니다.

참고:이러한 문자열은 프로비저닝 서버의 관리자가 장치에 사용할 서비스에 대한 인증을 장치에 제공하기 위해 사용합니다.이러한 문자열은 암호화 키, URL, 프로비저닝 서버의 정보 상태, 디바이스의 별칭에 대한 맵 등이 될 수 있습니다.다른 문자열의 조합도 사용할 수 있습니다.

3단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭합니다.