목표

포트 전달을 사용하면 관리자가 LAN(Local Area Network)에서 데이터 패킷이 연결에 사용되는 포트에 기반을 둘 컴퓨터를 결정할 수 있습니다.NAT(Network Address Translation)를 통해 여러 컴퓨터를 라우터 뒤에 숨길 수 있으므로 관리자는 포트 전달이 필요할 수 있습니다.이 문서의 목적은 SPA8000에서 포트 전달 설정을 확인하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

포트 전달 설정

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 네트워크 > 애플리케이션을 선택합니다.애플리케이션 페이지가 열립니다.

Application(애플리케이션) 페이지 및 Port Forwarding Settings(포트 전달 설정) 영역에서 다음 포트 전달 설정을 볼 수 있습니다.

참고: 이 디바이스에 사용되는 범위의 시작/종료 포트는 이 범위 내에 있는 포트가 해당 프로토콜을 사용하여 데이터를 전송하고 수신함을 나타냅니다.

- Enable — 포트 전달 서비스의 활성화 여부를 나타냅니다.Yes(예)는 서비스가 활성화되었음을 나타내고 No(아니요)는 서비스가 비활성화되었음을 나타냅니다.

- Service Name(서비스 이름) — 포트가 데이터를 전달하는 데 사용한 서비스 이름을 나타냅니다.

- Starting Port(시작 포트) - 이 디바이스에 사용되는 범위에서 첫 번째 포트를 나타냅니다.

- Ending Port — 이 디바이스에 사용된 범위의 마지막 포트를 나타냅니다.

- 프로토콜 — 해당 포트 범위가 데이터를 보내고 받는 데 사용하는 프로토콜을 나타냅니다.옵션은 TCP, UDP 및 Both입니다.

- TCP — TCP(Transmission Control Protocol)는 여러 유닛의 패킷 분할을 통해 인터넷을 통한 데이터 추적을 효율적으로 관리하는 데 사용됩니다.TCP는 최종 사용자에게 데이터를 안정적으로 제공합니다.

- UDP — UDP(User Datagram Protocol)는 패킷의 데이터 분할 없이 인터넷을 통해 데이터의 추적을 효율적으로 관리하는 데 사용됩니다.UDP는 최종 사용자에게 완전한 패킷 도착을 보장하지 않습니다.

- 둘 다 — 프로토콜 UDP와 TCP가 모두 사용됩니다.

- Server IP Address(서버 IP 주소) - 데이터를 전달 및 수신하는 포트에 연결된 디바이스의 LAN 주소를 표시합니다.