목표

벨소리 및 통화 대기 신호음 사양은 전화에서 전화를 걸려고 전화를 건 특정 벨소리 또는 번호를 식별하는 데 사용됩니다.벨소리 및 통화 대기 신호음 사양 구성은 벨소리 파형, 벨소리 전압 및 벨소리 주파수에 따라 달라집니다.이 기능은 SPA8000 Adapter Phone에서 다양한 벨소리 및 통화 신호음 설정을 사용자 지정하는 데 사용됩니다.이 문서에서는 SPA8000에서 벨소리 및 통화 대기 신호음 사양을 구성하는 절차에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

벨소리 및 통화 대기 신호음 설정

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Admin Login(관리 로그인) > Advanced(고급) > Voice(음성) > Regional(지역)을 선택합니다.지역 페이지가 열립니다.

2단계. 벨소리 파형 드롭다운 목록에서 벨소리 신호 파형의 유형을 선택합니다.

- 시누소이달 — 링 스타일 파형은 소이다입니다.

- 사다리꼴 — 링 스타일 파형은 사다리꼴입니다.사다리꼴 링 파형은 단일 원형 링 파형보다 쉽게 생성할 수 있습니다.

3단계. Ring Frequency(벨소리 빈도) 필드에 벨소리 주파수에 대해 원하는 값을 입력합니다.값은 Hz이며 10~100Hz의 유효한 범위를 가집니다.기본적으로 20으로 설정됩니다.

4단계. Ring Voltage(벨소리 전압) 필드에 유효한 60-90볼트 범위 사이의 값을 입력합니다.기본적으로 85로 설정됩니다.

5단계. 통화 대기 신호음의 주파수 스크립트로 CWT(Call Wait Tone) 주파수를 입력합니다.주파수 스크립트는 빈도 시퀀스와 해당 레벨입니다.기본적으로 440@-10으로 설정됩니다. 모든 고유한 CWT는 이 톤을 기반으로 합니다.

6단계. 예 또는 아니오를 선택하여 벨소리를 동기화합니다.기본적으로 no로 설정됩니다.

7단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.