목표

NAT(Network Address Translation)는 LAN(Local Area Network)의 프라이빗 IP 주소를 공용(WAN) IP 주소로 변환하고 공용(WAN) IP 주소를 사설 LAN IP 주소로 변환합니다.이 문서에서는 SPA8000에서 포트 범위를 예약하는 방법에 대해 설명합니다. 예약된 포트로 식별되는 포트 범위는 NAT(Network Address Translation)에 사용되지 않도록 지정됩니다.

참고:예약된 포트에서 포트 전달이 설정된 경우 해당 특정 포트에 대한 포트 전달이 취소됩니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

시스템 예약 포트 범위

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 네트워크 > 애플리케이션을 선택합니다.애플리케이션 페이지가 열립니다.

2단계. System Reserved Ports Range(시스템 예약 포트 범위) 영역 아래에 Starting Port(시작 포트) 필드에 시작 포트를 입력합니다.예약된 포트 범위의 시작 포트입니다.이 포트 범위는 전화기 어댑터에서 작동하는 애플리케이션에서 사용하는 TCP/UDP 포트를 정의합니다.

참고: 기본 시작 포트는 50000입니다.

3단계. Num of Ports Reserved(예약된 포트 수) 드롭다운 목록에서 예약할 포트 수를 선택합니다.이렇게 하면 예약된 총 포트 수가 제공됩니다.포트는 호스트에 특정 서비스를 제공하도록 예약됩니다.

참고: 예약된 포트 수의 기본값은 256입니다.

4단계. Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)를 클릭하여 구성을 저장합니다.