목표

가입자 정보는 발신 전화를 걸 때 발신자 정보를 표시하는 데 도움이 되며, 관리자는 공격을 방지하기 위해 인증을 구성할 수 있으므로 회선 보안을 개선하는 데 도움이 됩니다.이 문서에서는 SPA8000 전화 어댑터에 가입자 정보를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

가입자 정보 구성

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 음성 > L1-L8을 선택합니다.라인 페이지가 열립니다.

2단계. Line Enable 드롭다운 목록에서 예를 선택하여 서비스 라인을 활성화합니다.

3단계. Subscriber Information(가입자 정보) 영역으로 스크롤합니다.

4단계. 표시 이름 필드에 발신자 ID로 표시할 이름을 입력합니다.

5단계. 사용자 ID 필드에 이 라인을 식별하기 위해 내선 번호로 지정할 번호를 입력합니다.

6단계. 비밀번호 필드에 이 라인에 할당할 비밀번호를 입력합니다.

7단계. User Auth ID(사용자 인증 ID) 드롭다운 목록에서 사용자를 인증하도록 하려면 선택합니다.SIP 인증에 인증 ID 및 비밀번호를 사용하려면 예를 선택합니다.

8단계. Auth ID(인증 ID) 필드에 이 행에 할당할 SIP 인증 ID를 입력합니다.

9단계. Mini Certificate(미니 인증서) 필드에 이 가입자의 라인에 할당할 미니 인증서를 입력합니다.

10단계. SRTP Private Key(SRTP 개인 키) 필드에 보안 통화를 설정하는 데 사용되는 개인 키를 입력합니다.SRTP(Secure Real Time Protocol) 키는 디바이스와 외부 간의 연결을 안전하게 유지하고 정보를 노출하지 않는 데 사용됩니다.

참고:새 Mini 인증서 및 키를 생성하려면 여기를 클릭하고 설명된 단계를 수행하십시오.

11단계. 모든 변경 사항 제출을 클릭하여 설정을 저장합니다.