목표

SPA8000은 SIP(Session Initiation Protocol) 및 RTP(Real Time Protocol) 프로토콜을 통해 서비스 품질 구성을 지원합니다.CoS(Class of Service) 및 DiffServ(Differentiated Services) 비트는 네트워크 설정을 통해 설정할 수 있습니다.CoS(Class of Service)는 QoS(Quality of Service)에서 사용자가 전송하는 패킷 트래픽을 구별하기 위해 사용할 수 있는 우선순위 값(0~7 포함)을 지정하는 데 사용됩니다.DiffServ는 인터넷 미디어 연결에 대한 대역폭 할당을 관리하는 데 사용되는 QoS(Quality of Service) 프로토콜입니다.DiffServ 값은 RFC2474 표준을 기반으로 사용자가 만든 16진수 형식으로 표시됩니다.DiffServ는 서비스 유형(ToS)을 기반으로 우선 순위가 있는 트래픽도 제어합니다. ToS는 네트워크 트래픽에서 패킷의 우선 순위를 지정하는 데 사용됩니다.네트워크 설정은 SPA8000에 필요한 지터 버퍼, SIP 및 RTP CoS 값 및 기타 매개변수를 구성하는 데 사용됩니다. 이 문서에서는 SPA8000 아날로그 전화 어댑터의 다양한 네트워크 설정을 변경하는 절차를 간략하게 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

네트워크 설정 구성

1단계. 관리자로 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 고급 > 음성 > L1- L8을 선택합니다. 라인 페이지가 열립니다.

2단계. Line(라인) 페이지에서 Network Settings(네트워크 설정) 섹션으로 스크롤합니다.

3단계. SIP ToS/DiffServ Value 필드에 ToS/DiffServ 값을 입력합니다.ToS/DiffServ는 SIP 메시지를 전달하는 UDP IP 패킷을 분류합니다.IP 헤더의 Type of Service 필드는 패킷의 우선순위를 설정하는 데 사용됩니다.기본적으로 0x68로 설정됩니다.

4단계. SIP Cos Value 필드에 SIP 메시지에 대한 CoS 값을 입력합니다.이렇게 하면 SIP 패킷에 CoS 값이 할당됩니다.우선순위가 가장 높은 것이 우선순위입니다.SIP CoS Value 필드에서 기본적으로 3으로 설정됩니다.SIP CoS 값의 범위는 [0 - 7]입니다.

5단계. RTP ToS/DiffServ Value 필드에 TOS/DiffServ 값을 입력합니다.ToS/DiffServ는 RTP 데이터를 전달하는 UDP IP 패킷을 분류합니다.기본적으로 0xb8로 설정됩니다.

6단계. RTP CoS 값 필드에 RTP 데이터에 대한 CoS 값을 입력합니다.이렇게 하면 CoS 값이 RTP 패킷에 할당됩니다.기본적으로 6으로 설정됩니다.RTP CoS 값의 범위는 [0 -7]입니다.

7단계. Network Jitter Level(네트워크 지터 레벨) 드롭다운 목록에서 옵션을 선택합니다.Network Jitter Level(네트워크 지터 레벨)은 Linksys IP Phone에서 지터 버퍼 크기를 조정하는 방법을 결정합니다.이 설정은 지터 버퍼 크기가 최소값에 도달하도록 조정되는 속도를 제어합니다.최소 지터 버퍼 크기는 30밀리초입니다.시작 지터 버퍼 크기 값이 더 높은 지터 수준에 대해 더 큽니다.

- 낮음 — 이 레벨은 지터 버퍼 크기가 최소값에 도달하도록 조정되는 낮은 속도를 제공합니다.

- 중간 — 이 레벨은 지터 버퍼 크기가 최소값에 도달하도록 조정되는 중간 비율을 제공합니다.

- 높음 — 이 레벨은 지터 버퍼 크기가 최소값에 도달할 수 있도록 조정된 높은 속도를 제공합니다.

- 매우 높음 — 이 레벨은 지터 버퍼 크기가 최소값에 도달하도록 조정되는 매우 높은 속도를 제공합니다.

- 매우 높음 — 이 레벨은 지터 버퍼 크기가 최소값에 도달하도록 조정되는 매우 높은 속도를 제공합니다.

8단계. [지터 버퍼 조정] 드롭다운 목록에서 옵션을 선택합니다.[지터 버퍼 조정]은 지터 버퍼를 조정하는 방법을 제어합니다.지터 버퍼 크기가 어떻게 움직이는지 방향을 지정하기 위해 지터 버퍼가 조정됩니다.

- 위/아래 — 이 옵션을 사용하면 지터 버퍼가 위/아래로 이동할 수 있습니다.

- 위로 - 이 옵션을 사용하면 지터 버퍼가 위로 이동할 수만 있습니다.

- 아래로만 — 이 옵션을 사용하면 지터 버퍼가 아래쪽으로만 이동할 수 있습니다.

- 비활성화 — 이 옵션은 지터 버퍼 조정을 비활성화합니다.지터 버퍼를 조정하는 방법은 제어되지 않습니다.

9단계. Submit All Changes를 클릭합니다.